目的

Cisco Discovery Protocol(CDP)は、シスコのデバイスがIP接続に関係なく通信できるようにするリンク層のシスコ独自のプロトコルです。主にプロトコルアドレスとデバイス機能の通信に使用されます。CDPは、ポートや接続の異なるプロパティであるType Length Value（TLV；タイプ長さ値）を含むフレームを送信します。

このドキュメントでは、200/300シリーズマネージドスイッチのCDPネイバー情報のページに表示される情報について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

CDPネイバー情報

このセクションでは、CDPネイバー情報ページにアクセスする方法を説明し、接続されているデバイス、ネイバー、およびスイッチに関してCDPプロトコルによって提供される情報をカバーしています。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Discovery - CDP > CDP Neighbor Informationの順に選択します。CDP Neighbor Informationページが開きます。

ステップ2（オプション）特定のインターフェイスに接続されているネイバーに関する情報をフィルタリングするには、FilterフィールドでFilterチェックボックスにチェックマークを入れて、Local interface equals toドロップダウンリストからインターフェイスを選択し、Goをクリックします。

ステップ3:（オプション）フィルタ検索をクリアするには、Clear Filterをクリックします。

ステップ4:（オプション）CDPネイバー情報テーブルをクリアするには、Clear Tableをクリックします。

ステップ5:（オプション）CDPネイバー情報テーブルを更新するには、Refreshをクリックします。

スイッチがCDP関係を形成したすべてのデバイスを示す表が表示されます。各ネイバーデバイスの基本情報を表示する。

・デバイスID：ネイバーデバイスのMACアドレスまたはシリアル番号を表示します。

・ローカルインターフェイス：ネイバーデバイスがローカルスイッチに接続されている物理ポートを表示します。

・ Advertisement Version：使用されているCDPのバージョンが表示されます。

・存続可能時間（秒）:CDPパケットが受信された時間を表示します。

・機能：ネイバーデバイスが実行できる操作の種類を表示します。

・プラットフォーム：ネイバーデバイスのプラットフォーム名、番号、および製品ID(PID)が表示されます。

・ネイバーインターフェイス：スイッチが接続されているネイバーデバイスのポートを表示します。

手順 6：ネイバーデバイスの詳細情報を表示するには、デバイスのオプションボタンをクリックしてから、Detailsをクリックします。CDP Neighbor Detailsウィンドウが表示されます。

・デバイスID TLV：ネイバーデバイスのMACアドレスまたはシリアル番号を表示します。

・ローカルインターフェイス：ネイバーデバイスがローカルスイッチに接続されている物理ポートを表示します。

・ Advertisement Version：使用されているCDPのバージョンを表示します。

・存続可能時間(TTL):CDPパケットが受信された時間が秒単位で表示されます。

・機能：ネイバーデバイスが実行できる操作の種類を表示します。

・プラットフォーム：ネイバーデバイスのプラットフォーム名、番号、および製品ID(PID)が表示されます。

・ネイバーインターフェイス：スイッチが接続されているネイバーデバイスのポートを表示します。

・ネイティブVLAN：ネイバーデバイスのポートのネイティブVLANを表示します。

・ Duplex：ネイバーデバイスのポートが全二重モードまたは半二重モードで機能しているかどうかを表示します。

・ Addresses：ネイバーデバイスに割り当てられたネットワーク層アドレスを表示します。

・ Power Drawn：ネイバーデバイスのインターフェイスで消費されている電力量を表示します。

・ Version：ネイバーデバイスで現在稼働しているファームウェアを表示します。