目的

管理者パスワードが失われたり、忘れられたりすることがあります。この場合、スイッチへのアクセスを回復する唯一の方法は、スイッチを手動でリセットすることです。リセット後、GUIにアクセスして新しいパスワードを設定できます。 この記事では、200および300シリーズマネージドスイッチのスイッチを手動でリセットする方法について説明します。

適用可能なデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- v1.2.7.76

パスワード回復手順

ステップ 1：スイッチの前面にあるスイッチのResetボタンを、すべてのポートのLEDが点滅するまで15 ～ 20秒間押し続けます。スイッチがリブートします。

ステップ 2：イーサネットケーブルを使用して、PCをスイッチに直接接続します。

ステップ 3：PCでWebブラウザを開き、アドレスバーにスイッチのIPアドレスを入力します。

注：正しく接続するためには、コンピュータのIPアドレスがスイッチのIPアドレスと同じサブネットにあることを確認してください。

ステップ 4：接続されると、スイッチはユーザ名とパスワードの入力を求めます。デフォルトのユーザ名はciscoで、デフォルトのパスワードはciscoです。

ステップ 5：スイッチから新しいパスワードの作成を求められます。パスワードは、ユーザ名と同じにすることはできません。また、現在のパスワードと同じにすることはできません。パスワードの長さは最小8文字、文字クラスの数は最小3文字です。文字クラスは、大文字、小文字、数字、特殊な数字です。

注：スイッチのパスワード要件をバイパスするには、Disable Password Complexity Enforcementチェックボックスにチェックマークを付けます。

手順 6：Applyをクリックして、設定を適用します。

構成のコピー/保存

現在の設定をバックアップ用に保存することをお勧めします。このように、パスワードが将来失われた場合は、手順に従ってスイッチをリセットし、新しいパスワードを作成して、保存した設定をアップロードできます。

ステップ 1：Web設定ユーティリティを使用し、Administration > File Management > Copy/Save Configurationの順に選択します。Copy/Save Configurationページが開きます。

ステップ 2：新しいパスワードを含む実行コンフィギュレーションを保存するには、ソースファイル名として実行コンフィギュレーションをクリックし、保存先ファイル名としてスタートアップコンフィギュレーションをクリックします。

ステップ 3：[APPLY] をクリックします。

ステップ 4：新しいウィンドウが表示されます。[OK] をクリックします。

注：保存プロセスが完了するか、プロセスが中止されるまで、GUIの他の部分に移動しないでください。