目的:

システム時間は、ユーザが手動で設定するか、Simple Network Time Protocol(SNTP)ユニキャスト/マルチキャスト/エニーキャストサーバから動的に設定するか、GUIを実行しているPCから同期できます。同期されたシステムクロックは、ネットワーク上のすべてのデバイスの参照フレームを提供します。ネットワーク時間の同期は、ネットワークの管理、保護、およびデバッグに不可欠です。同期された時刻は、バージョンの違いや変更時刻との混同を避けるため、共有ファイルシステムでも重要な役割を果たします。スイッチは、ブートプロセスの一環として、時間、タイムゾーン、およびGUIを常に設定します。

このドキュメントの目的は、SG200、SG300、およびSG500シリーズスイッチでSNTPネットワークタイム同期の時間設定を行う方法を示すことです。

適用可能なデバイス:

•Cisco Small Business 200 シリーズ マネージド スイッチ

•Cisco Small Business 300 シリーズ マネージド スイッチ

•Cisco Small Business 500 シリーズ マネージド スイッチ

ソフトウェア バージョン:

•1.3.0.59

システム時刻の設定：

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインします。デフォルトのユーザ名は「cisco」、デフォルトのパスワードは「cisco」です。

ステップ 2：Administration > Time Settings > System Timeの順に移動します。System Timeページが開きます。

ページの上部に、次のフィールドが表示されます。

・実時間（スタティック）：デバイスの実時間が表示されます。また、指定されている場合はタイムゾーンも表示されます。

・ Last Synchronized Server:SNTPサーバからの情報（サーバのアドレス、ストラタム、タイプなど）を表示します。デバイスがSNTPサーバに接続していない場合、このフィールドには「Unsynchronized」と表示されます。

ステップ 3：Clock Source Settingsで、Main Clock Source (SNTP Servers)の右側にあるEnableチェックボックスをクリックします。

ステップ 4：System Timeページの下部でApplyをクリックして、現在の設定を保存します。

ステップ 5：Administration > Time Settings > SNTP Unicastの順に移動します。SNTPユニキャストが開きます。

このページには、各ユニキャストSNTPサーバに関する次の情報が表示されます。

・ SNTPサーバ：ストラタムレベルに従って選択されるSNTPサーバのIPアドレス、優先サーバ、またはホスト名を指定します。

・ Poll Interval：ポーリングが有効か無効かを表示します。

・認証キーID:SNTPサーバとデバイス間の通信に使用されるキーID。

・ Stratum Level：基準クロックからの距離（数値で表されます）。ポーリング間隔が有効でない限り、SNTPサーバをプライマリサーバ（ストラタムレベル1）にすることはできません。

・ステータス：SNTPサーバステータス。可能な値は次のとおりです。

- Up:SNTPサーバは現在正常に動作しています。

- Down:SNTPサーバは現在使用できません。

- Unknown:SNTPサーバは現在デバイスによって検索中です。

- In Process:SNTPサーバが自身のタイムサーバを完全に信頼していない場合（つまり、最初にSNTPサーバを起動した場合）に発生します。

・ Last Response：このSNTPサーバから受信した最後の応答の日時。

・ Offset：ローカルクロックに対するサーバのクロックの平均オフセットをミリ秒単位で指定します。ホストは、RFC 2030で説明されているアルゴリズムを使用して、このオフセットの値を決定します。

・ Delay：サーバとローカルのクロック間をネットワーク経由で移動するパケットの平均ラウンドトリップ遅延時間（ミリ秒）。ホストは、RFC 2030で説明されているアルゴリズムを使用して、この遅延の値を決定します。

・ Source:SNTPサーバの定義方法。

・インターフェイス：パケットが受信されるインターフェイス。

手順 6：Unicast SNTP Server Tableフィールドの下部で、Addをクリックします。

手順 7：Addをクリックすると、Add SNTP Serverページが開きます。

ステップ 8：Server Definitionフィールドで、SNTPサーバをそのIPアドレスで識別する場合はBy IP addressを選択し、リストから既知のSNTPサーバを名前で選択する場合はBy nameを選択します。[名前]を選択した場合は、手順12に進みます。

注：既知のSNTPサーバを指定するには、デバイスをインターネットに接続し、DNSサーバまたはDHCPを使用してDNSサーバを識別するように設定する必要があります。（DNS設定を参照）

ステップ 9：IP Versionフィールドで、IPアドレスのバージョン（バージョン6または4）を選択します。バージョン4が選択されている場合は、ステップ12に進みます。バージョン4がデフォルトで選択されています。

ステップ10:（オプション）IPv6を選択した場合は、IPv6 Address Typeフィールドの横にあるIPv6アドレスタイプを選択します。「グローバル」を選択した場合は、ステップ12に進みます。

・リンクローカル：IPv6アドレスは、単一のネットワークリンク上のホストを一意に識別します。リンクローカルアドレスはFE80のプレフィックスを持ち、ルーティング可能ではなく、ローカルネットワーク上の通信にのみ使用できます。1つのリンクローカルアドレスだけがサポートされます。リンクローカルアドレスがインターフェイスに存在する場合、このエントリによって設定内のアドレスが置き換えられます。

・グローバル：IPv6アドレスはグローバルユニキャストIPV6タイプであり、他のネットワークから認識されて到達可能です。

ステップ 11ステップ10でIPv6 Address Type Link Localを選択した場合は、リストからリンクローカルインターフェイスを選択します。

ステップ 12Server DefinitionフィールドでBy IP addressが選択されている場合は、SNTP Server IP AddressフィールドにSNTPサーバのIPアドレスを入力します。形式は、選択したアドレスタイプによって異なります。

Server DefinitionフィールドでBy Nameを選択した場合は、SNTP Serverドロップダウンリストから目的のSNTPサーバを選択します。

SNTPサーバを指定する際に、ホスト名による識別を選択すると、GUIに次の3つの提案が表示されます。

–time-a.timefreq.bldrdoc.gov

–time-b.timefreq.bldrdoc.gov

–time-c.timefreq.bldrdoc.gov

ステップ 13Poll Intervalフィールドで、Enableチェックボックスにチェックマークを入れて、SNTPサーバでのシステム時間情報のポーリングを許可します。ポーリング用に登録されているすべてのSNTPサーバがポーリングされ、クロックは到達可能な最小ストラタムレベル（基準クロックからの距離）のサーバから選択されます。ストラタムが最も低いサーバがプライマリサーバと見なされます。次にストラタムが低いサーバがセカンダリサーバになり、以下同様に続きます。プライマリサーバがダウンしている場合、デバイスはポーリング設定が有効になっているすべてのサーバをポーリングし、ストラタムが最も低い新しいプライマリサーバを選択します。

SNTP認証を有効にする場合は、『200、300、および500シリーズマネージドスイッチでのSNTP認証の有効化』を参照してください。

ステップ 14：現在のページの下部にあるApplyをクリックして、SNTP Unicastページに戻ります。

ページのユニキャストSNTPサーバテーブルに調整後の値が表示されます

ステップ15:SNTP Client Unicastフィールドで、Enableチェックボックスをクリックします。

ステップ 16：[APPLY] をクリックします。

ステップ 17：ここから、ページの右上隅にあるSaveをクリックするか、Copy/Save Configurationページのリンクをクリックします。

ステップ 18：Source File NameフィールドでRunning Configurationを選択し、Destination File NameフィールドでStartup Configurationオプションを選択して、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存します。

ステップ 19：Copy/Save Configurationページの下部でApplyをクリックして、設定を保存します。