目的

この記事では、コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してスイッチのオプティカルモジュールのステータスを表示する方法について説明します。

概要

Cisco Small Businessシリーズスイッチでは、光ファイバケーブルを接続するために、光モジュールにSmall Form-factor Pluggable(SFP)トランシーバを接続できます。トランシーバと光ファイバケーブルをスイッチの光モジュールに正しく差し込むと、光接続の現在の情報が表示され、この接続の管理に役立ちます。また、障害が発生した場合は、光モジュールのステータス情報を使用してこの接続をトラブルシューティングできます。

次のGE SFP(1000 Mbps)トランシーバがサポートされています。

- MGBBX1:1000BASE-BX-20U SFPトランシーバ、シングルモードファイバ用、波長1310 nm、最大40 kmをサポート

- MGBLH1:1000BASE-LH SFPトランシーバ、シングルモードファイバ用、波長1310 nm、最大40 kmをサポート

- MGBLX1:1000BASE-LX SFPトランシーバ、シングルモードファイバ用、波長1310 nm、最大10 kmをサポート

- MGBSX1:1000BASE-SX SFPトランシーバ、マルチモードファイバ用、波長850 nm、最大550 mをサポート

- MGBT1:カテゴリ5銅線の1000BASE-T SFPトランシーバ、最大100 mをサポート

次のXG SFP+(10,000 Mbps)トランシーバがサポートされています。

- Cisco SFP-10GSR

- Cisco SFP-10GLRM

- Cisco SFP-10GLR

次のXGパッシブケーブルまたはTwinaxialケーブル/直接接続の銅線(Twinax/DAC)がサポートされています。

- Cisco SFP-H10GCU1m

- Cisco SFP-H10GCU3m

- Cisco SFP-H10GCU5m

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- Sx350 | 2.2.8.04 (最新のダウンロード)

- SG350X | 2.2.8.04 (最新のダウンロード)

- Sx550X | 2.2.8.04 (最新のダウンロード)

CLIでスイッチのオプティカルモジュールのステータスを表示する

ステップ1：スイッチコンソールにログインします。デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。新しいユーザ名またはパスワードを設定している場合は、クレデンシャルを入力します。

注：この例では、スイッチにTelnetでアクセスします。

ステップ2：スイッチの特権EXECモードで、show fiber-ports-optical-transceiverコマンドを使用して、次のように入力します。

SG350X#show fiber-ports optical-transceiver[interface interface-id]

- interface interface-id:（オプション）イーサネットポートIDを指定します。

注：この例では、te1/0/3インターフェイスが使用されています。

光モジュールステータステーブルには、次の情報が表示されます。

- ポート：SFPが接続されているポート番号。

- 温度：SFPが動作している温度（摂氏）。

- 電圧：SFPの動作電圧。

- 現在：SFPの現在の消費量。

- 出力パワー：伝送された光パワー。

- 入力パワー：受信した光パワー。

- LOS：信号損失(LOS)は、ローカルSFP信号損失を報告します。可能な値は、[はい(Yes)]、[いいえ(No)]、または[なし(N/A)]です。

注：この例では、詳細バージョンが使用されているため、すべてのSFPポートが表示されます。

これで、CLIを使用してスイッチのオプティカルモジュールのステータスを確認できました。