目的

Cisco Small Businessシリーズスイッチでは、光ファイバケーブルを接続するために、光モジュールにSmall Form-factor Pluggable(SFP)トランシーバを接続できます。トランシーバと光ファイバケーブルをスイッチの光モジュールに正しく差し込むと、Webベースのユーティリティの[光モジュールのステータス(Optical Module Status)]ページに光接続の最新情報が表示され、この接続の管理に役立ちます。また、障害が発生した場合は、光モジュールのステータス情報を使用してこの接続をトラブルシューティングできます。

次のGE SFP(1000 Mbps)トランシーバがサポートされています。

- MGBBX1:1000BASE-BX-20U SFPトランシーバ、シングルモードファイバ用、波長1310 nm、最大40 kmをサポート

- MGBLH1:1000BASE-LH SFPトランシーバ、シングルモードファイバ用、波長1310 nm、最大40 kmをサポート

- MGBLX1:1000BASE-LX SFPトランシーバ、シングルモードファイバ用、波長1310 nm、最大10 kmをサポート

- MGBSX1:1000BASE-SX SFPトランシーバ、マルチモードファイバ用、波長850 nm、最大550 mをサポート

- MGBT1:カテゴリ5銅線の1000BASE-T SFPトランシーバ、最大100 mをサポート

次のXG SFP+(10,000 Mbps)トランシーバがサポートされています。

- Cisco SFP-10GSR

- Cisco SFP-10GLRM

- Cisco SFP-10GLR

次のXGパッシブケーブルまたはTwinaxialケーブル/直接接続の銅線(Twinax/DAC)がサポートされています。

- Cisco SFP-H10GCU1m

- Cisco SFP-H10GCU3m

- Cisco SFP-H10GCU5m

この記事では、スイッチのオプティカルモジュールのステータスを表示する方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx250シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチのオプティカルモジュールのステータスの表示

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [Diagnostics] > [Optical Module Status]を選択します。

注：この例では、SG350X-48MPスイッチが使用されています。

ステップ2:[Filter]ドロップダウンリストからスイッチを選択します。

注：このオプションは、Sx250シリーズスイッチでは使用できません。

注：この例では、ユニット1のポートが選択されています。

ステップ3:[Go]をクリックします。

光モジュールステータステーブルには、次の情報が表示されます。

- [Port]:SFPが接続されているポート番号。

- [Description]：光トランシーバの説明。

- Serial Number：光トランシーバのシリアル番号。

- PID：仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)ID。

- VID：光トランシーバのID。

- 温度：SFPが動作している温度（摂氏）。

- 電圧：SFPの動作電圧。

- 現在：SFPの現在の消費量。

- 出力パワー：伝送された光パワー。

- 入力パワー：受信した光パワー。

- トランスミッタ障害：リモートSFPが信号損失を報告します。値は、True、False、およびNo Signal(N/S)です。

- 信号消失：ローカルSFPは信号損失を報告します。値はTrueとFalseです。

- データ対応：SFPは動作可能です。値はTrueとFalseです。

これで、スイッチの光モジュールのステータスが表示されるはずです。