目的

リモートネットワークモニタリング(RMON)は、ローカルエリアネットワーク(LAN)のモニタリングとプロトコル分析をサポートするために、インターネット技術特別調査委員会(IETF)によって開発されました。 これは、異なるネットワークモニタとコンソールシステムがネットワーク監視データを相互に交換できるようにする標準の監視仕様です。RMONを使用すると、ネットワーク管理者は、特定のネットワーキングニーズを満たす機能を持つネットワークモニタリングプローブとコンソールから選択できます。RMONは、ネットワーク監視システムが提供できる情報を明確に定義します。統計情報、イベント、履歴、アラーム、ホスト、ホスト、ホストのトップN、マトリクス、フィルタ、キャプチャ、およびトークンリングは、RMONの10のグループです。

スイッチの[RMON Statistics]ページには、パケットサイズに関する詳細情報と、物理層エラーに関する情報が表示されます。情報はRMON規格に従って表示されます。オーバーサイズのパケットは、次の条件を持つイーサネットフレームとして定義されます。

- パケット長が最大受信ユニット(MRU)バイトサイズを超えています。

- 衝突イベントが検出されませんでした。

- レイトコリジョンイベントが検出されませんでした。

- 受信(Rx)エラーイベントが検出されませんでした。

- パケットに有効な巡回冗長検査(CRC)があります。

この記事では、スイッチのRMON統計情報を管理する方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチのRMON統計情報の管理

インターフェイスのRMON統計情報の管理

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Status and Statics] > [RMON] > [Statistics]を選択します。

注：この例では、SG350X-48MPスイッチが使用されています。

ステップ2:[Interface]エリアで、イーサネット統計情報を表示するインターフェイスを選択します。

注：この例では、ユニット1のポートGE2が選択されています。

注：Sx250やSx300シリーズスイッチなどのスタック可能ではないスイッチがある場合、オプションはポートとLAGのみです。

ステップ3:[Refresh Rate（リフレッシュレート）]領域からリフレッシュレートをクリックします。これは、インターフェイス統計情報が更新されるまでの時間です。

注：この例では、60秒が選択されています。

選択したインターフェイスに関する次の統計情報が表示されます。

- Bytes Received：受信したオクテット。不正なパケットとFCSオクテットが含まれますが、フレーミングビットは含まれません。

- Drop Events：パケットがドロップされました。

- Packets Received：マルチキャストおよびブロードキャストパケットを含む、正常な受信パケット。

- Broadcast Packets Received：受信した良好なブロードキャストパケット。この数には、マルチキャストパケットは含まれません。

- Multicast Packets Received：良好なマルチキャストパケットを受信しました。

- CRCおよびAlign Errors：発生したCRCおよびAlignエラー。

- Undersize Packets：受信したサイズが小さいパケット（64オクテット未満）。

- Oversize Packets：受信したオーバーサイズのパケット（2,000オクテット以上）。

- Fragments:64オクテット未満のフラグメントまたはパケット。フレーミングビットを除き、フレームチェックシーケンス(FCS)オクテットを含む。

- Jabbers:1632オクテットよりも長いパケットを受信しました。この数はフレームビットを除外しますが、整数個のオクテット（FCSエラー）を持つ不正なFCSまたは整数以外のオクテット（アライメントエラー）番号を持つ不正なFCSを含みます。Jabberパケットは、次の条件を満たすイーサネットフレームとして定義されます。

– パケットデータの長さがMRUを超えています。

– パケットに無効なCRCがあります。

– 受信(Rx)エラーイベントが検出されませんでした。

- Collisions：受信したコリジョン。ジャンボフレームが有効な場合、Jabberフレームのしきい値はジャンボフレームの最大サイズまで上げられます。

- 64バイトのフレーム：送受信された64バイトを含むフレーム。

- 65 ～ 127バイトのフレーム：送受信された65 ～ 127バイトを含むフレーム。

- 128 ～ 255バイトのフレーム：送受信された128 ～ 255バイトを含むフレーム。

- 256 ～ 511バイトのフレーム：送受信された256 ～ 511バイトを含むフレーム。

- 512 ～ 1023バイトのフレーム：送受信された512 ～ 1023バイトを含むフレーム。

- 1024バイト以上のフレーム：1024 ～ 2000バイトを含むフレーム、および送受信されたジャンボフレーム。

ステップ4:（オプション）選択したインターフェイスのカウンタをクリアするには、[Clear Interface Counters]をクリックします。

ステップ5:（オプション）[OK]をクリックして、インターフェイスの統計情報をクリアします。

ステップ6:（オプション）[更新]をクリックして統計ページを更新します。

これで、スイッチのインターフェイスのRMON統計情報が正常に管理されるはずです。

すべてのインターフェイスのRMON統計情報の表示

ステップ1:[Statistics]ページで[View All Interfaces Statistics]をクリックし、テーブルビュー内のすべてのポートを表示します。

ステップ2:（オプション）[Refresh Rate]ドロップダウンリストからリフレッシュレートを選択します。これは、インターフェイス統計情報が更新されるまでの時間です。

注：この例では、60秒が選択されています。

ステップ3:[Interface Type]ドロップダウンリストからインターフェイスタイプを選択し、[Go]をクリックします。

注：この例では、ユニット1のポートが選択されています。

RMON統計情報テーブルには、選択したスイッチのすべてのポートの統計情報が表示されます。

ステップ4:（オプション）選択したインターフェイスのカウンタをクリアするには、[Clear Interface Counters]をクリックします。

ステップ5:（オプション）[更新]をクリックして統計ページを更新します。

これで、スイッチのすべてのポートのRMON統計情報が正常に表示されます。

インターフェイスのグラフィックRMON統計情報ビュー

注：この機能は、Sx300およびSx500シリーズスイッチでは使用できません。

ステップ1:[統計]ページで、[グラフィックビュー]ボタンをクリックして、これらの結果をグラフィック形式で表示します。

ステップ2:[Interface]エリアで、イーサネット統計情報を表示するインターフェイスを選択します。

注：この例では、ユニット1のポートGE2が選択されています。

注：Sx250シリーズスイッチなど、スタック可能ではないスイッチがある場合、オプションはポートとLAGのみです。

ステップ3:（オプション）表示するフレームサイズを確認します。

注：この例では、256 ～ 511バイトのフレーム、512 ～ 1023バイトのフレーム、および1024 ～ 1023バイト以上のフレームが選択されています。

ステップ4:（オプション）[Time Span]エリアで、表示するRMON統計情報のタイムスパンをクリックします。

注：この例では、[Last Hour]が選択されています。

グラフには、選択したインターフェイスとスイッチのフレームのRMON統計情報が表示されます。

これで、スイッチのインターフェイスのグラフィックRMON統計情報が正常に表示されたはずです。