指定日

May 9, 2017

解決日

N/A

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

RV130W

1.0.3.14, 1.0.3.16

問題の説明

RV130WのモデムAC340UおよびUML290は、リモート管理のためにログインすると動作を停止します。オフラインになり、数分後にオンラインに戻ります。この問題が発生するのは、有線接続ではなく、USBモデム経由でWANに接続されている場合だけです。

現在のステータス

3G/4Gドングルではなく、リモート管理用のIPSec VPNを使用することを推奨します。この問題は、RV130Wの次回の公式ファームウェアリリースで修正される予定です。