特記事項：ライセンス構造：ファームウェアバージョン1.0.3.15以降。今後、AnyConnectはクライアントライセンスに対してのみ課金されます。

RV340シリーズルータのAnyConnectライセンスの詳細については、「AnyConnect Licensing for the RV340 Series Routers」を参照してください。

概要

ワイヤレス対応RV340WデュアルWANギガビットVPNルータは、RV34xシリーズの一部であり、RV340ルータと同等のワイヤレス製品です。使いやすく、柔軟性が高く、高性能で耐久性に優れており、小規模企業に最適です。RV340Wは、Webフィルタリング、アプリケーション制御、IPソースガードなどのセキュリティ機能が追加され、小規模オフィスやリモート従業員に対して、安全性の高い、ブロードバンド、有線、およびワイヤレス接続を提供します。これらの新しいセキュリティ機能により、ネットワーク上で許可されたアクティビティを微調整することも容易になります。

この記事では、ワイヤレスRV340WデュアルWANギガビットVPNルータの製品仕様を紹介します。

注：ワイヤレスRV340WデュアルWANギガビットVPNルータの詳細については、ここをクリックしてください。

製品仕様

仕様

説明

規格

802.11(Wi-Fi)、802.11ac、802.1n、802.11g、802.11b、802.11a、802.3u、802.1D、802.1p 02.1w（高速スパニングツリー）、802.1X（セキュリティ認証）、802.1Q Virtual Local Area Network(VLAN)、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)、Routing Information Protocol(RIP v) 1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)

オペレーティング システム

Linux

配線タイプ

カテゴリ5e以上

ポート

LAN、WAN、USB、コンソール

物理インターフェイス

仕様

説明

ポート

RJ-45 10/100/1000イーサネットX 4

2 WAN

USBポートX 2

コンソールX 1

ボタン

リセットボタン、Wi-Fiボタン

最大 300 のアクセス ポイント グループ

電源スイッチ

物理セキュリティ

ケンジントン

Yes

物理仕様

物理寸法

（幅x奥行x高さ）

280 x 44 x 170 mm（11.0 x 1.45 x 6.69インチ）

ウェイト

1.2 kg（2.65ポンド）

ネットワーク機能

仕様

説明

VLANサポート

はい。ポートベースおよび802.1QタグベースのVLAN

ネットワークプロトコル

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバ

Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）

Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）

ドメインネームシステム(DNS)プロキシ

Internet Group Management Protocol(IGMP)プロキシおよびマルチキャスト転送

高速スパニングツリープロトコル(RSTP)

ダイナミックドメインネームシステム(DynDNS、NOIP)

ネットワークアドレス変換(NAT)、ポートアドレス変換(PAT)

1対1 NAT

ポート管理

ポート ミラーリング

番号 VLAN

1つの管理VLAN（1 ～ 4096の範囲）、最大32のVLAN

802.1Xサプリカント

Yes

ルーティング プロトコル

スタティックルーティング

ダイナミックルーティング

RIP v1およびv2

NAT

PAT、Network Address Port Translation(NAPT)プロトコル

ネットワークエッジ(DMZ)

任意のLAN IPアドレスにソフトウェアで設定可能

スパニング ツリー

Yes

ロード バランシング

Yes

IPv6

デュアルスタックIPv4およびIPv6

6to4トンネリング

ステートレスアドレス自動設定

LAN上のIPv6クライアント用DHCPv6サーバ

WAN接続用のDHCP v6クライアント

インターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)v6

スタティックIPv6ルーティング

RIPngによるダイナミックIPv6ルーティング

IPv6ホストサポート

IPv6 RADIUS、

Network Time Protocol（NTP）

レイヤ 2

802.1QベースのVLAN、32のアクティブVLANと1つの管理VLAN

セキュリティ

仕様

説明

アクセス制御

はい。管理アクセスコントロールリスト(ACL)とMAC ACL

セキュアな管理

HTTPS

Firewall

ステートフルパケットインスペクション(SPI)ファイアウォール、ポート転送およびトリガー、サービス拒否(DoS)防止、ソフトウェアベースのDMZ

DoS攻撃の防止：

- SYN フラッド

- エコーストーム

- ICMPフラッド

- UDPフラッド

- TCPフラッド

Java、Cookie、Active-X、HTTPプロキシをブロック

Webフィルタ

悪意のあるWebサイトをフィルタリングしてブロック

コンテンツフィルタ

スタティックURLブロッキングまたはキーワードブロッキング

アプリケーション制御

Yes

VPN

仕様

説明

IPSec

50同時接続（リモートアクセスとサイト間の任意の組み合わせ）、最大650 Mbpsのスループット

IPSecリモートアクセス

Yes

L2TP over IPSec

Yes

GRE over IPsec

Yes

Cisco SSL VPN(Cisco AnyConnect)

2つのトンネルが含まれています。オプションのルータライセンスで最大50トンネル最大33 Mbpsのスループット

PPTP

25接続、最大100 Mbpsスループット

テレワーカーモード(Cisco IPSec VPN)

ルータはクライアントとして機能し、テレワーカーモードで中央VPNゲートウェイに接続します。

VPN パススルー

IPSec、PPTP、L2TP

コンフィギュレーション

仕様

説明

Webユーザインターフェイス

ブラウザベースのシンプルな設定(HTTP、HTTPS)

Command-Line interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）

SSHを使用したコマンドライン

管理プロトコル

Webブラウザ、Simple Network Management Protocol(SNMP)v3、Bonjour

リモート管理

Yes

イベントロギング

ローカル、リモート syslog ,電子メール アラート

ネットワーク診断

ロギング、ping、traceroute、DNSルックアップ、およびポートミラー

Webファームウェアアップグレード

Webブラウザでアップグレード可能なファームウェア、インポートおよびエクスポートされたコンフィギュレーションファイル

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）

DHCP Client

IPv6ホスト

Yes

HTTP リダイレクト

Yes

システム時間

NTPのサポート、夏時間の手動入力

言語

GUIは英語をサポート

ワイヤレス

仕様

説明

無線および変調タイプ

デュアル無線、直交周波数分割多重(OFDM)IEEE 802.11a/n:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

IEEE 802.11ac:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

WLAN

802.11n/ac

4 X 4 MIMO（5 GHzで2空間ストリーム）

3 X 3 MIMO（2.4 GHzで2空間ストリーム）

802.11ac用20、40、および80 Mhzチャネル

802.11nでは20および40 Mhz

最大2.7 GbpsのPHYデータレート：

- 2.4 GHz:450Mbps(64-QAM)、600Mbps(256-QAM)

- 5 GHz:1.7 Gbps(256-QAM)、2.1 Gbps(1024-QAM)

802.11 Dynamic Frequency Selection(DFS)

運用チャネル

11北米、ヨーロッパの大半の13、自動チャネル選択

ワイヤレス分離

クライアント間のワイヤレス分離

外部アンテナ

4

dBiのアンテナゲイン

2.4 GHz:アンテナあたり3 dBi

5 GHz:アンテナあたり5 dBi

受信感度

2.4 GHz:

-802.11b:-82 dBm(11 Mbps)

-802.11g:-71 dBm(54 Mbps)

802.11n(HT20):-69 dBm(MCS7)、

HT20、-65 dBm(mcs15、HT40)

5 GHz:

-802.11ac(VHT20):-59 dBm(MCS8)

-802.11ac(VHT40):-54 dBm(MCS9)

-802.11ac(VHT80):-51 dBm(MCS9)

無線周波数

デュアルバンド、2.4 GHzおよび5 GHzで動作

アクティブWLANクライアント

最大50の同時クライアントをサポート

複数のSSID

複数のService Set Identifier(SSID)をサポートし、最大8個の個別の仮想ネットワーク、1無線あたり4個をサポートします。

ワイヤレスVLANマップ

ワイヤレスクライアントの分離によるSSIDからVLANへのマッピングをサポート

WLAN セキュリティ

Wired Equivalent Privacy(WEP)、WPA、WPA2-PSK、WPA2-ENT、802.11i

Wi-Fi Multimedia(WMM)

WMM、WMM省電力(WMM-PS)

環境

仕様

説明

電源

12 V 1.5 A

認定

FCC、CE、IC、Wi-Fi

動作温度

0 ～ 40 °C(32 ～ 104 °F)

保管温度

0 ～ 70 °C(32 ～ 158 °F)

動作湿度

10% ～ 85%、結露しないこと

保管湿度

5% ～ 90%、結露しないこと