目的

RV130およびRV130Wルータのシステムクロックは、メッセージログなどのソフトウェアイベントのネットワーク同期タイムスタンピングサービスを提供します。時刻を同期しないと、デバイス間のログファイルの正確な相関を維持することは困難です。ルータの時刻設定は、各ログエントリにタイムスタンプを付けて表示するシステムログサービスなど、ネットワークの問題のトラブルシューティングに役立つ可能性があるため、重要です。

システム時刻は、手動または自動で設定できます。ネットワークがネットワークタイムプロトコル(NTP)サーバに接続されていない場合は、手動設定が役立ちます。NTPは、クライアントまたはサーバの時刻を別のサーバ時刻または参照時刻ソースと同期するために使用されます。

この記事では、RV130またはRV130Wルータで時刻を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- RV130

- RV130W

[Software Version]

- 1.0.3.22

時刻の設定

ステップ1：ルータのWebベースユーティリティにログインし、Administration > Time Settingsの順に選択します。

注：[現在の時刻]領域には、インターネット時計に基づいて今日の日付と時刻が表示されます。

ステップ2:[Time Zone]ドロップダウンメニューから、ネットワークが存在するタイムゾーンを選択します。

注：この例では、(GMT-8:00)太平洋標準時（米国およびカナダ）が選択されています。

夏時間モード

ステップ3:（オプション）国が夏時間(DST)を遵守している場合は、[Adjust for Daylight チェックボックスをオンにします。Savings Time]

ステップ4：オプションボタンをクリックして、夏時間モードを選択します。

次のオプションがあります。

- By Date：特定の日時に従ってDSTのパラメータを指定するには、このモードを選択します。

- Recurring:DSTが異なる月の2日間に発生するように設定するには、このモードを選択します。

注：この例では、[By date]が選択されています。

日付順

ステップ5：ステップ4で[By Date]を選択した場合は、[From]領域の[Month]ドロップダウンメニューから値を選択して、地域でDSTを開始する月を設定します。

注：この例では、3月を表すために03が使用されています。

ステップ6:[Day]ドロップダウンメニューから日付を選択し、地域でDSTを開始する日付を設定します。

注：この例では、12が選択されています。

ステップ7:[Time]エリアで、ドロップダウンメニューから値を選択し、地域でDSTを開始する時刻を設定します。

注：この例では、DSTは3月12日の午前02:00に開始されます。

ステップ8:[To（宛先）]領域で、それぞれのドロップダウンメニューで月、日、時刻を設定し、DSTが終了する時刻を設定します。

注：この例では、DSTは11月11日の午前^02:00に終了します。

繰り返し

ステップ9：ステップ4で[Recurring]を選択した場合は、[Month]ドロップダウンにリージョンの夏時間が始まる月に対応する数値を入力します。

注：この例では、3月を表すために03が使用されます。

ステップ10:[Week]ドロップダウンメニューで、DSTを開始する月の週を入力します。

注：この例では、3rdを使用して月の3週目を表示します。

ステップ11:[Day]ドロップダウンメニューから、地域でDSTが開始される曜日をクリックします。

注：この例では、日曜日を使用します。

ステップ12:[Time]ドロップダウンリストで、上矢印または下矢印を使用して、地域でDSTが開始される時刻を選択します。

注：この例では、02:00 AMが使用されています。

ステップ13:[To（宛先）]領域で、ステップ9からステップ12までを繰り返して、その領域でDSTが終了する月、週、日、時刻を指定します。

注：この例では、DSTは11月の第1週の日曜日の02:00 AMに終了するように設定されています。

ステップ14:[Daylight Saving Offset]ドロップダウンリストから、DSTが現在の時間をオフセットする分数を選択します。

注：この例では、+45が使用されます。

ステップ15:[Set Date and Time（日付と時刻の設定）]領域で、オプションボタンをクリックして、システムが時刻と時刻の設定を取得する方法を決定します。次のオプションがあります。

- [Auto]：内部NTPサーバに基づいて日付と時刻を自動的に設定します。これが選択されている場合は、ステップ16に進みます。

- [手動(Manual)]:[日付と時刻の入力(Enter Date and Time)]領域に日付と時刻を手動で入力します。このオプションを選択した場合は、ステップ19に進みます。

注：この例では、[Auto]が選択されています。

ステップ16:（オプション）ステップ15で[Auto]を選択した場合は、NTPサーバのオプションボタンをクリックします。次のオプションがあります。

- [Use Default]：パブリックNTPサーバを介して日付と時刻を取得します。これを選択した場合は、ステップ20に進みます。

- [User defined NTP Server]:NTPサーバのIPアドレスを入力します。

注：この例では、[User defined NTP Server]が選択されています。

ステップ17:（オプション）[NTP Server1]フィールドにNTPサーバアドレスを入力します。ホスト名は、最大63文字の英数字で構成される1つ以上のラベルで構成できます。ホスト名に複数のラベルが含まれている場合、各ラベルはピリオドで区切られます。

注：この例では、0.ciscosb.pool.ntp.orgを使用します。

ステップ18:（オプション）[NTP Server 2] フィールドに、フェールオーバーとして機能する2番目のNTPサーバアドレスを入力します。

注：この例では、1.ciscosb.pool.ntp.orgが使用されています。

ステップ19(オプション)ステップ15で「手動」を選択した場合は、ドロップダウンメニューをクリックして日付と時刻を設定します。

注：この例では、日付セットは2017-03-13、時刻は12:00:00 AMです。

ステップ20.(オプション)[Backup Time Periodic]チェックボックスをオンにして、ルータが時刻設定のバックアップを定期的に作成できるようにします。

ステップ21:[Save] をクリックします。

これで、RV130およびRV130Wルータの時刻設定が正常に設定されました。