目的

システムイベントとは、システムを円滑に実行して障害を防止するために、注意を払い、必要な措置を講じる必要があるアクティビティです。これらのイベントはログとして記録されます。システムログ(Syslog)を使用すると、管理者はデバイスで発生した特定のイベントを追跡できます。

ログの設定では、さまざまなイベントがネットワークに記録されるときに、メッセージ、通知、およびその他の情報のロギングルールと出力先を定義します。この機能は、イベントが発生したときに必要なアクションが実行されるように、担当者に通知します。ログは、電子メールアラートを介して送信することもできます。

この記事では、RV130およびRV130Wルータでシステムログ設定を管理し、ログ設定をエクスポートする方法について説明します。

RV130およびRV130Wでログ設定を設定する方法を学習するには、[Configure Log Settings on the RV130 and RV130W] をクリックします。

該当するデバイス

- RV130

- RV130W

[Software Version]

- 1.0.3.22

Syslogの表示

ステップ1：ルータのWebベースユーティリティにログインし、Status > View Logsの順に選択します。

ステップ2：システムログテーブルで、表示する必要があるログ重大度を確認します。次のオプションがあります。

- Emergency：これはレベル0です。システムは使用できません。これは通常、すべてのプロセスにブロードキャストされます。Syslogの定義はLOG_EMERGです。

- アラート：これはレベル1です。ただちにアクションが必要です。Syslog定義はLOG_ALERTです。

- Critical：これはレベル2です。ハードデバイスエラーなどの重大な状態です。Syslog定義はLOG_CRITです。

- Error：これはレベル3のエラー状態です。Syslog定義はLOG_ERRです。

- 警告：これはレベル4の警告状態です。Syslog定義はLOG_WARNINGです。

- 通知：これはレベル5です。正常ですが、重要な状態です。Syslog定義はLOG_NOTICEです。

- 情報：レベル6です。情報メッセージのみ。Syslog定義はLOG_INFOです。エラー状態ではないが、特別な処理を必要とする状態。

- Debugging：これはレベル7です。デバッグメッセージには、プログラムのデバッグ時にのみ通常使用される情報が含まれます。Syslog定義はLOG_DEBUGです。

注：この例では、すべての重大度がチェックされています。

ステップ3:[Go]をクリックして、チェックマークが付いている品目を表示します。

表には、ログ時間、ログ重大度、カテゴリ、および説明が表示されます。定義は次のとおりです。

- Log Index：ログのシーケンス。

- Log Time:syslogメッセージが作成された時間。日付はYYYY-MM-DDの形式で、時刻はミリタリー形式で表示されます。

- Log Severity:syslogメッセージの重大度。

- 説明：syslogのメインメッセージ。

ステップ4:（オプション）1ページに表示するログの数を減らすには、[System Log Table（システムログテーブル）]ヘッダーのドロップダウンメニューをクリックします。オプションは、50、100、および150です。

注：この例では、50が選択されています。

ステップ5:（オプション）ログをさらに表示するには、矢印をクリックしてログページを切り替えます。

ステップ6:（オプション）[Refresh Logs] ボタンをクリックしてページを更新し、新しいログと最新のログを表示できるようにします。

ステップ7（オプション）テーブルからログをクリアまたは消去するには、[Clear Logs] をクリックします。

ステップ8:（オプション）ログをエクスポートしてPCまたはコンピュータにダウンロードするには、[Save Logs] をクリックします。ブラウザでダウンロードが開始されます。

注：ファイルは.txt形式で保存されます。

これで、RV130およびRV130WルータのSyslogを正しく表示できました。

このトピックまたはRV130ルータの詳細については、次のリンクをクリックしてください。

- RVシリーズルータのログの表示

- Cisco RV130 VPNルータ製品ページ