目的

DiffServコードポイント(DSCP)は、ネットワークトラフィックを分類し、IPヘッダーフィールドでDSCPコードを使用してパケットにマーキングすることで、さまざまなレベルのサービスを割り当てるために使用されます。DSCP設定は、DSCP値をQuality of Service(QoS)にマッピングする方法を決定します。QoSは、ネットワーク上のトラフィックのプライオリティレベルを管理する方法です。ネットワークは、各パケットで指定されたQoSに基づいて、特定の種類のサービスを提供しようとします。DSCPは、いくつかのミッションクリティカルなアプリケーションやエンドツーエンドQoSの提供にも使用されます。通常、Differentiated Services(DSCP)は、比較的粗いレベルのトラフィック分類を実行するため、集約フローに適しています。ルータはDSCPを通じて、Type of Service(ToS)オクテットのプライオリティビットを使用して、レイヤ3のQoSよりもトラフィックを優先させることができます。

このドキュメントの目的は、RV130およびRV130WルータでDSCP設定を行う方法を説明することです。

該当するデバイス

・ RV130

・ RV130W

DSCPの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[QoS] > [DSCP Settings] を選択します。[DSCP Settings] ページが開きます。

ページをクリックします。詳細については、『注：以降の変更を有効にするには、DSCP設定を適用するポートの信頼モードをDSCPモードに設定する必要があります。ポートをDSCPモードに設定していない場合は、[QoS Port-based Settings]RV130およびRV130WのQoSポートベースの設定』を参照してください。

ステップ2:[Expand to view all DSCP Values] オプションボタンをクリックして、DSCP設定テーブルにRFC値だけをリストするのではなく、すべてのDSCP値をリストします。

注：RFC値は、サービスクラスとDSCP割り当ての間の推奨される関係を提供します。

ステップ3:DSCP設定テーブルの各DSCP値に対して、[Queue] ドロップダウンリストからプライオリティレベルを選択します。これにより、選択したQoSキューにDSCP値がマッピングされます。

注：プライオリティレベルを示すために設定できる値は3つあります。値が大きいほど、プライオリティレベルが高いことを示します。

ステップ4:[Save] をクリックして変更を適用します。