目的

管理者は、特定のService Set Identifier(SSID)のTime of Dayアクセスを設定することで、ネットワークのセキュリティを強化できます。 SSIDは、無線ネットワークに関連付けられた一意の識別子です。Time of Dayアクセスを使用すると、管理者はユーザがネットワークにアクセスできる時間とユーザが制限される時間を指定できます。

このドキュメントの目的は、RV130WのSSIDに対してTime of Day(TOD)アクセスを設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ RV130W

手順

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Wireless] > [Basic Settings]を選択します。[基本設定]ページが開きます。

ステップ2：編集するService Set Identifier(SSID)のチェックボックスをオンにし、[Time of Day Access]ボタンをクリックしてSSIDのTime of Day Accessを設定します。

[Time of Day Access]ページが開きます。

ステップ3:[Active Time]フィールドで[Enable]チェックボックスをオンにして、[Time of Day Access]を有効にします。

ステップ4:[開始時刻(Start Time)]フィールドで、指定されたドロップダウンリストを使用してネットワークがユーザにアクセス可能になる時間帯を指定します。

ステップ5:[Stop Time] フィールドで、ネットワークが指定されたドロップダウンリストを使用してユーザに制限される時間帯を指定します。

ステップ6:[Save(保存)]をクリックして設定を保存します。