目的

[LAN Configuration] ページでは、ルータのLANインターフェイスを設定できます。インターフェイスには、1つのプライマリIPアドレスと複数のセカンダリアドレスを設定できます。デバイスによって生成されるパケットは常にプライマリIPv4アドレスを使用するため、インターフェイス上のすべてのネットワークデバイスは同じプライマリIPアドレスを共有する必要があります。各IPv4パケットは、送信元または宛先IPアドレスからの情報に基づいています。

このドキュメントの目的は、RV130およびRV130WでIPv4 LAN設定を行う方法を説明することです。

該当するデバイス

・ RV130

・ RV130W

IPv4 LAN設定の設定

IPv4の設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Networking] > [LAN] > [LAN Configuration] を選択します。[LAN Configuration] ページが開きます。

ステップ2:[VLAN] ドロップダウンリストからVLAN IDを選択します。

注：VLANを追加するには、『RV130およびRV130WでのVLANメンバーシップ』を参照してください。

ステップ3：ルータのIPアドレスを入力します。

注：ローカルIPアドレスが変更されると、[Save] ボタンをクリックして変更を適用しても、ブラウザは応答しません。新しいIPアドレスを使用して、設定ユーティリティに再接続する必要があります。たとえば、ローカルIPアドレスを192.168.1.1（デフォルト）から10.0.0.1（デフォルト）に変更した場合、ルータに接続されているコンピュータのIPアドレスを192.168.1.xサブネットになるように変更する（または、DHCP経由で接続されている場合はIPアドレスを解放して更新する）必要があります。次に、ブラウザでhttp://10.0.0.1を使用してユーティリティに接続します。

ステップ4:[Subnet Mask] ドロップダウンリストでサブネットマスクを選択します。最後の桁が小さい値のサブネットマスクを使用すると、より広い範囲のIPがそのサブネットに属することができます。たとえば、255.255.255.0は254のホストIPをサポートし、255.255.255.128は126のホストIPをサポートします。

サーバ設定(DHCP)の設定

ステップ1:[DHCP Server] セクションで目的のオプションボタンのいずれかを選択します。

使用可能なオプションは次のように定義されています。

・ Enable：ルータがDHCPサーバとして動作できるようにします。このオプションを選択する場合は、ステップ3に進みます。

・ Disable:LAN内のコンピュータが、別のDHCPサーバで静的IPアドレスを使用するように構成されている場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択する場合は、ステップ9に進みます。

・ DHCPリレー：Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)サーバは、DHCPクライアントに設定パラメータを提供します。DHCPクライアントと関連サーバが同じIPネットワークまたはサブネット上にない場合、DHCPリレーエージェントはDHCPメッセージをクライアント間で転送できます。

ステップ2：ステップ1でDHCPリレーが選択されている場合は、リモートDHCPサーバのIPアドレスを[Remote DHCP Server] フィールドに入力します。ステップ 9 に進みます。

ステップ3：ステップ1で[Enable] を選択した場合は、[Starting IP Address] フィールドからIPアドレスの最後のオクテットの番号を選択します。この番号は、10進数値をローカルホストに追加することによって、開始IPアドレスを設定します。

ステップ4：ステップ1で[Enable] を選択した場合は、[Maximum Number of DHCP Users] フィールドで、ルータからIPアドレスを受信できるクライアントの最大数を設定します。

ステップ5：ステップ1でEnableを選択した場合は、ネットワークユーザがダイナミックに割り当てられたアドレスでルータに接続できる時間（分単位）を[Client Lease Time] フィールドに入力します。デフォルトは 1440 分です。クライアントリースには、1 ～ 9999分の範囲を選択できます。

ステップ6:[DNS Server] ドロップダウンメニューで送信元DNSサーバを選択します。

使用可能なオプションは次のように定義されています。

・ DNSプロキシの使用 – プロキシの現在のパブリックネットワークDNSサーバにDNS要求をリレーし、ネットワーク上のクライアントデバイスにDNSリゾルバとして応答します。これを選択した場合は、ステップ9に進みます。

・ ISPのDNSを使用する：インターネットサービスプロバイダー(ISP)から提供されたDNSアドレスを使用します。 ステップ 9 に進みます。

・ [Use DNS as Below]:[Static DNS Server IP Address] フィールドで指定されたDNSアドレスを使用します。

ステップ7：ステップ6で[Use DNS as Below] が選択されている場合は、[Static DNS (1-3)] フィールドに静的DNS IPアドレスを入力します。

注：冗長性のために追加のDNSサーバを設定するのが一般的であるため、複数のスタティックDNSフィールドが用意されています。これにより、いずれかのDNSサーバが予期せずダウンした場合のダウンタイムが制限されます。

ステップ8：ステップ6で[Use DNS as Below] が選択されている場合は、[WINS] フィールドにWINSのIPアドレスを入力します。Windows Internet Naming Service(WINS)は、各デバイスのインターネットとのやり取りを管理します。WINSは、現在使用可能なコンピュータの名前と各コンピュータに割り当てられたIPアドレスで自動的に更新される分散データベースを使用します。

ステップ9:[Save] をクリックして設定を保存します。