目的

RV130およびRV130Wは、エラーログやファームウェアのアップデートなど、デバイスに関する重要な情報を通知する電子メールをアカウントに送信するように設定できます。情報は、指定した間隔で特定のタイプのネットワークイベントに送信されるように設定できます。

このドキュメントの目的は、R130およびRV130W VPNルータの電子メール設定を編集する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ RV130

・ RV130W

[Software Version]

•1.0.1.3

電子メールの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Logging] > [E-mail Settings] を選択します。[E-mail Settings] ページが開きます。

ステップ2:[New Firmware E-mail Alert] チェックボックスをオンにして、新しいファームウェアが自動的に検出またはインストールされたときにデバイスが電子メールアラートを送信できるようにします。 フィールドで、[Enable]

注：新しいファームウェアの電子メールアラートを完全に構成するには、ファームウェアの自動アップグレード設定も構成する必要があります。詳細については、『Webインターフェイスを使用したRV130およびRV130Wでのファームウェアおよび言語のアップグレード』を参照してください。

ステップ3:[E-mail Logs] チェックボックスをオンにして、電子メールログを有効にします。電子メールログは、デバイスで定義されたイベントが発生するたびに、指定されたアドレスに電子メールを送信する機能です。 フィールドの[Enable]

注：電子メールログを有効にするには、まずログ設定を構成する必要があります。詳細については、『RV130およびRV130Wでのログ設定』を参照してください。

ステップ4:（オプション）[Minimum Email Log Severity] ボタンをクリックすると、[Log Settings] フィールドには、ログメッセージの送信をトリガーできる最も重要度の低いイベントが表示されます。[Configure Severity] ページが表示されます。ここから、最小重大度およびその他のログ設定を調整できます。

ステップ5：ステップ3で電子メールログを有効にすることを選択した場合は、[Unit] ドロップダウンリストからログを送信する頻度を選択します。それ以外の場合は、このステップを省略します。

使用可能なオプションは次のように定義されています。

・ Never：ログを送信しません。これを選択した場合は、ステップ8に進みます。

・ Hourly:1時間ごとに1回ログを送信します。これを選択した場合は、ステップ8に進みます。

・毎日：毎日同じ時刻にログを送信します。これを選択した場合は、ステップ7に進みます。

・毎週：週に1回ログを送信します。

ステップ6：ステップ5で[Weekly] を選択した場合は、[Day] ドロップダウンリストからログを送信する曜日を選択します。それ以外の場合は、この手順を省略できます。

ステップ7：ステップ5で[Daily] または[Weekly] を選択した場合は、[Time] ドロップダウンリストからログの送信時刻を選択します。それ以外の場合は、この手順を省略できます。

ステップ8:[E-Mail Server Address] フィールドに、受信者アカウントの電子メールサーバのIPアドレスまたはドメイン名を入力します。

ステップ9:[E-mail Server Port] フィールドに、接続先のSMTPサーバのポート番号を入力します。

ステップ10:[Return E-mail Address] フィールドに、返信メールを受信する電子メールアドレスを入力します。電子メールが正常に配信されない場合は、返信アドレスに送信されます。

ステップ11:[Send to E-mail Address (1)] フィールドに、ログを受信する電子メールアドレスを入力します。ログを追加の電子メールアドレスに送信する場合は、[Send to E-mail Address (2)]（オプション）フィールドまたは[Send to E-mail Address (3)]（オプション）フィールドに電子メールアドレスを入力します。

ステップ12:[E-mail Encryption] ドロップダウンリストで、必要な暗号化方式を選択します。TLSが推奨されるオプションです。

使用可能なオプションは次のように定義されています。

・ Disable：電子メール暗号化が無効になっています。

・ SSL:Secure Socket Layer Encryption Protocol(SSL)は、送信される電子メールを暗号化し、データを保護および保護します。

・ TLS:Transport Layer Security Encryption Protocol(TLS)は、SSLの後継プロトコルであり、セキュリティが強化されており、現在の業界標準です。

ステップ13:[Authentication with SMTP server] ドロップダウンリストで、使用しているSMTPサーバに対応する認証方法を選択します。

使用可能なオプションは次のように定義されています。

・ None — SMTPサーバとの認証を無効にします。

・ LOGIN：ユーザー名とパスワードを使用してユーザーを認証します。

・ PLAIN — LOGINに似ていますが、管理者が使用する認証IDのサポートが含まれます。特定のアプリケーションに対してどちらを選択すべきかわからない場合は、PLAIN over LOGINを選択することをお勧めします。

・ CRAM-MD5:CRAM-MD5認証では、サーバは最初にクライアントにチャレンジ文字列を送信し、応答は文字列としてクライアントから受信されます。これにより、LOGINとPLAINのセキュリティが強化されました。認証IDはサポートされていません。

ステップ14：ステップ13でSMTPサーバを使用した認証方式を選択した場合は、[E-mail Authentication Username] フィールドにユーザ名を、[E-mail Authentication Password] フィールドにパスワードを入力します。ステップ13で[None] を選択した場合は、このステップを省略できます。

ステップ15:[E-mail Authentication Test] ボタンをクリックして、SMTPとの接続を確認します。 フィールドの[Test]

手順 16：  [Save] をクリックして変更内容を保存します。