目的

リモートアクセスVPNでは、単一のユーザがインターネットなどのTCP/IPネットワーク経由で安全な接続を通じて中央サイトに接続できます。Point-to-Point Tunneling Protocol(PPTP)VPNサーバは、リモートアクセスアプリケーションに最適ですが、LANインターネットワーキングもサポートしています。

このドキュメントの目的は、Point-to-Point Tunneling Protocol(PPTP)を使用してVPNサーバを設定する方法と、RV130およびRV130Wで新しいPPTP VPNユーザを追加する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ RV130

・ RV130W

PPTPサーバの設定

注：PPTPサーバの設定プロセスを開始する前に、ローカルネットワークのIPアドレスをデフォルト設定から変更することをお勧めします。デフォルト設定は、クライアントのホームネットワークと重複する可能性があり、接続の問題が発生します。デフォルトのままにすると、ユーザを追加するたびにエラーメッセージが表示されます。このガイドでは、ネットワークを10.0.0.0/24ネットワークとして使用し、ルータをIPアドレス10.0.0.1として使用します。ネットワークのIPアドレスを変更する方法については、『RV130およびRV130WでのIPv4 LANの設定』を参照してください。

ステップ1:Configuration Utilityを使用して、[VPN] > [PPTP Server] を選択します。[PPTP Server] ページが開きます。

ステップ2:[PPTP Configuration] チェックボックスをオンにします。 セクションで、[PPTP Server]

ステップ3:[IP Address for PPTP Server] フィールドに、RV130またはRV130WのLAN IPアドレスを入力します。

ステップ4:[PPTP Clients] フィールドに、ユーザに割り当てるIPアドレス範囲を入力します。

ステップ5:MPPE暗号化の[Enable] チェックボックスをオンにして、ポイントツーポイントリンクを暗号化します。Microsoft Point-to-Point Encryption(MPPE)は、Point-to-Point Protocol(PPP)パケットを暗号化するだけでなく、圧縮アルゴリズムを使用して帯域利用率を最適化し、複数の同時接続をサポートします。このオプションは、PPTPサーバを有効にした場合にのみ有効または無効にできます。

新しいPPTP VPNユーザの追加

ステップ1:Configuration Utilityを使用して、[VPN] > [PPTP Server] を選択します。[PPTP Server] ページが開きます。

ステップ2:[PPTP User Account Table] をクリックします。 で、[Add Row]

ステップ3：新しいユーザアカウントの[Enable] チェックボックスをオンにします。

ステップ4:[Username] フィールドにユーザ名を入力し、[Password] フィールドにユーザのパスワードを入力します。

注：ユーザーアカウントを追加するには、手順2 ～ 4を繰り返します。

ステップ5:[Save] をクリックして変更を適用します。