目的

バーチャルプライベートネットワーク(VPN)は、インターネットを介して安全にデータを送信できるプライベートネットワークを確立します。このため、暗号化および認証技術を使用する2台のコンピュータまたはネットワーク間でトンネルを確立できます。サイト間（あるオフィスのVPNルータがリモートのオフィスのVPNルータに接続する）またはリモートアクセス（VPNクライアントソフトウェアを搭載したコンピュータがVPNルータに接続する）のいずれかを選択できます。Point-to-Point Tunneling Protocol(PPTP)は、バーチャルプライベートネットワークを実装するための方式です。PPTPは、Transmission Control Protocol（TCP；伝送制御プロトコル）上の制御チャネルとGeneric Routing Encapsulation（GRE；総称ルーティングカプセル化）トンネルの動作を使用して、Point-to-Point Protocol（PPP；ポイントツーポイントプロトコル）パケットをカプセル化します。このプロトコルは、一般的なVPN製品と同等のセキュリティレベルとリモートアクセスレベルを提供するために使用されます。

この記事では、Windows OSを使用する任意のコンピュータでPPTP VPN接続をセットアップする方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

ソフトウェアのバージョン

・ v4.2.1.02

PPTP VPN接続のセットアップ

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、VPN > PPTP Serverの順に選択します。PPTPサーバページが開きます。

ステップ 2：PPTP VPNトンネルを許可するには、Enable PPTP Serverチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ 3：Range Startフィールドに、PPTP VPNクライアントに割り当てるLANアドレスの開始範囲を入力します。デフォルト値は 192.168.1.200 です。

ステップ 4：Range Endフィールドに、PPTP VPNクライアントに割り当てるLANアドレスの終了範囲を入力します。デフォルト値は 192.168.1.204 です。

ステップ 5：Usernameフィールドに、PPTP VPNユーザの名前を入力します。

手順 6：New Passwordフィールドに、現在設定されているユーザのパスワードを入力します。

手順 7：Confirm New Passwordフィールドに、現在設定されているユーザのパスワードを再入力します。

ステップ 8：Add to listをクリックして、現在設定されているユーザをPPTP VPNユーザリストに追加します。

ステップ 9：Saveをクリックして設定を保存します。

ステップ10:（オプション）PPTPサーバに新しいユーザを追加するには、Add Newをクリックして、ステップ5 ～ 7を繰り返します。

ステップ11:（オプション）ユーザを削除するには、ユーザを選択してDeleteをクリックします。

ステップ 12Windows PCで、Control Panel > Network and Sharing Centerの順に選択します。

ステップ 13Set up a new connection or networkをクリックして、VPN接続をセットアップします。

ステップ 14：Choose a Connection OptionリストからConnect to a workplaceを選択します。

ステップ 15：[Next] をクリックして次に進みます。

ステップ 16：No, create a new connectionをクリックします。

ステップ 17：[Next] をクリックして次に進みます。

ステップ 18：How do you want to connectオプションリストからUse my Internet connection (VPN) をクリックします。

ステップ 19：Internet addressフィールドに、VPNルータのホスト名またはパブリックIPアドレスを入力します。

ステップ 20：[Next] をクリックして次に進みます。

ステップ 21：User nameフィールドに、ルータで設定したユーザ名を入力します。

ステップ 22：Passwordフィールドに、ルータで設定したパスワードを入力します。

ステップ 23：Connectをクリックして、VPN接続を確立します。VPN接続を確認するステータスが表示されます。