目的

コールパークを使用すると、電話機のユーザは着信コールを保留にして、別の電話機でコールを取得できます。電話機の[パーク(Park)] ソフトキーを押してコールをパークすると、コールを取得するためのコードが表示されます。コールを取得するには、パークされたコールを取得する内線番号にコードをダイヤルします。コールパークは、着信コールがある場合にのみ使用できます。この機能は、電話機またはコールマネージャを使用して設定できます。コールパークは通常、ページング機能とともに使用されます。コールパーキングは、内線が別の建物にあり、受付係が別の建物にある場合に便利です。以下に、いくつかの例を示します。倉庫への電話が金物店の電話システムに入ってくる。受付係はコールをパークし、倉庫にページングして、コールが特定の内線にパークされていることを伝えることができます。

この記事では、キー拡張モジュール(KEM)にコールパークを追加する方法について説明します。 これは、電話機とKEMが動作していることを前提としています。

該当するデバイス

- CP8861

- CP8851

[Software Version]

- 11.0.1

コールパークの追加

ステップ1：電話機のWebベースユーティリティにアクセスし、[Admin Login] > [advanced]をクリックします。

ステップ2:[Voice] > [Att Console] をクリックします。

ステップ3：選択した回線キーにコールパーク拡張機能コードを入力します。

場所：

- fnc：拡張関数の定義

- [内線(Ext)]：ダイヤルする電話番号または内線番号です。

- [名前]:（オプション）ダイヤルする内線番号の名前です（例：John Smith）。指定しない場合は、スピードダイヤル番号が表示されます。

注：この例では、Unit 1 Key 1が選択されています。

ステップ4:[Submit All Changes] をクリックします。

これで、KEMにコールパークが追加されました。