目的

FindIT Network ManagerおよびFindIT Network Probeの[User Management]ページでは、FindITネットワークにアクセスできるユーザを定義し、それらのユーザにパスワードの複雑さの要件とセッション設定を実装できます。

FindITネットワークは、次の2種類のユーザをサポートします。adminおよびoperator。管理者はFindITネットワーク機能に完全にアクセスできますが、オペレータはユーザの管理を除いてすべてを実行できます。FindIT Network Managerが最初にインストールされると、デフォルトの管理者ユーザーが作成され、ユーザー名とパスワードの両方がciscoに設定されます。

この記事では、ユーザの追加、編集、または削除、およびパスワードの複雑度とユーザセッションの設定の変更方法について説明します。

FindITネットワーク管理ユーザーの管理

新規ユーザの追加

ステップ1:FindITネットワークマネージャまたはFindITネットワークプローブの管理GUIにログインします。

注：この例では、FindITネットワークマネージャが使用されています。

ステップ2:[Administration] > [User Management] を選択します。

ステップ3:[+]ボタンをクリックして、新しいユーザーを追加または作成します。

ステップ4:[User Name]フィールドにユーザ名を入力します。

注：この例では、Johnが使用されています。

ステップ5:[Password]フィールドにパスワードを入力します。

ステップ6:[Confirm Password]フィールドにパスワードを再入力します。

[パスワード強度]メーターには、入力したパスワードのセキュリティ強度が表示されます。この例では、パスワードの強度はStrongです。

ステップ7:[User Type]領域のオプションボタンをクリックします。

次のオプションがあります。

- [管理者(Administrator)]：このユーザタイプは、FindITネットワーク機能に完全にアクセスできます。

- [オペレータ(Operator)]：このユーザタイプは、ユーザの管理を除き、FindITネットワーク機能にフルアクセスできます。

注：この例では、[Operator]が選択されています。

手順 8：[OK] をクリックします。

これで、新しいユーザが追加されました。

ユーザの変更

既存のユーザを変更するには、次の手順に従います。

ステップ1:[Administration] > [User Management]を選択します。

ステップ2：変更するユーザ名の横にあるチェックボックスをオンにし、[編集]アイコンをクリックします。

注：この例では、[John]の横にあるチェックボックスがオンになっています。

ステップ3:（オプション）現在のパスワードを変更するには、[パスワードの変更]チェックボックスをオンにします。

注：または、このチェックボックスをオフにして、現在のパスワードを保持することもできます。このオプションを選択した場合は、ステップ5に進みます。

ステップ4:（オプション）[パスワード]フィールドに新しいパスワードを入力します。

ステップ5:(オプション)[パスワードの確認]フィールドにパスワードを再入力します。

[パスワード強度]メーターには、入力したパスワードのセキュリティ強度が表示されます。この例では、パスワードの強度はStrongです。

ステップ6:[User Type]領域のオプションボタンをクリックします。

次のオプションがあります。

- [管理者(Administrator)]：このユーザタイプは、FindITネットワーク機能に完全にアクセスできます。

- [オペレータ(Operator)]：このユーザタイプは、ユーザの管理を除き、FindITネットワーク機能にフルアクセスできます。

注：この例では、[Administrator]が選択されています。

手順 7：[OK] をクリックします。

これで、既存のユーザを変更できました。

ユーザの削除

既存のユーザを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[Administration] > [User Management]を選択します。

ステップ2：変更するユーザー名の横にあるチェックボックスをオンにし、「削除」ボタンをクリックします。

注：この例では、Johnが選択されています。

ステップ3:[Ok]をクリックして続行します。

これでユーザが削除されたはずです。

パスワードの複雑度の設定

パスワードの複雑さの要件を有効または変更するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[Administration] > [User Management]を選択します。

ステップ2:（オプション）パスワードの複雑さルールを有効にするには、[パスワードの複雑さ設定]チェックボックスをオンにします。この機能を有効にした場合、新しいパスワードは次のデフォルト設定に従う必要があります。

- 8文字以上にする必要があります。

- 少なくとも3つの文字クラス（大文字、小文字、数字、および標準キーボードで使用可能な特殊文字）の文字を含める必要があります。

- 現在のパスワードと異なる必要があります。

注：または、このチェックボックスをオフにして、ローカルユーザのパスワードの複雑度の設定を無効にすることもできます。このオプションを選択した場合は、ステップ6に進みます。

ステップ3:[Minimum Password Length]フィールドに値を入力します。デフォルト値は8で、範囲は6 ～ 64文字です。

注：この例では、12 が使用されます。

ステップ4:[Minimum number of character classes]フィールドに値を入力します。デフォルト値は3で、範囲は0 ～ 4文字です。

注：この例では、4 が使用されます。

ステップ5:（オプション）パスワード変更時に一意のパスワードを要求するには、[The new password must be different the current password to require unique password on password]の[Enable] チェックボックスをオンにします。

ステップ6:[保存]をクリックします。

これで、ローカルユーザのパスワードの複雑度の設定が変更されたはずです。

ユーザセッション設定の設定

パスワードの複雑さの要件を有効または変更するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[Administration] > [User Management]を選択します。

ステップ2:[Idle Timeout (min)]フィールドに値を入力します。デフォルト値は60で、範囲は10 ～ 60分です。

注：この例では、30分が使用されます。

ステップ3:[絶対タイムアウト(時)]フィールドに値を入力します。これは、セッションをアクティブにできる最大時間です。デフォルト値は24で、範囲は1 ～ 24時間です。

注：この例では、12時間が使用されています。

ステップ4:[Save]をクリックします。

これで、ユーザセッションの設定が完了しました。