内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

AHCIモード

SWRAIDモード

クリーンアップ

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、UCS B200 M5にM.2 SSDを搭載したオペレーティングシステム(VMware、Windows)をインストールする方法について説明します

Cisco UCS B200 M5ブレードサーバには、マザーボードソケットに接続して追加の内部ストレージを提供するミニストレージモジュールオプションがあります。ミニストレージモジュールには、次のいずれかのタイプがあります。

- 最大2つのSDカードをサポートするSDカードモジュール。  (UCS-MSTOR-SDカートリッジを使用)

- 最大2つのSATA M.2 SSDをサポートするM.2 SSDモジュール。(UCS-MSTOR-M2カートリッジを使用)

著者：Cisco TACエンジニア、Brian MorrisseyおよびMohammed Majid Hussain

前提条件

要件

- UCS、ポリシー、およびプロファイルの理解

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

UCSM 3.2.2b以降

UCS B200 M5(サーバファームウェア3.2.2b以上)

機能カタログ3.2.3i以降

背景説明

M.2カートリッジは、UCS-M2-XXXGB SATAドライブを搭載したUCS-MSTOR-M2キャリアで構成されています

キャリアには1つまたは2つのM.2 SSDを使用できます。

M.2ソケット1はキャリアの上面にあります。M.2ソケット2は、キャリアの下側（サーバボードソケットへのキャリアのコネクタと同じ側）にあります

これは図に示されています（両方のスロットにM.2 SSDドライブが搭載されています）

上面（スロット1）                                                                                 底面（スロット2）

UCSMのM.2 UCS-MSTOR-M2インベントリ

ディスクの追加または削除は、PCHコントローラとM.2 SataドライブのCIMCセンサーがないため、サーバの再確認後にのみUCSMインベントリに更新されます。

UCSMは、ミニストレージに対するハードウェアの変更について警告し、サーバの再確認応答も要求します。

サーバが再認識された後、ストレージインベントリが更新されます（この場合、スロット2にM.2 SSDが追加されました）。

設定

オンボードのLewisburg s sSATAコントローラは、両方のタイプのM.2カートリッジを管理するために使用されますが、フロントパネルドライブは管理されません。

PCHコントローラは、AHCIモードまたはSWRAIDモードで動作します。

AHCIモード：       ディスクはJBODディスクとして表示されます。

SWRAIDモード：ポリシーのユーザー構成に基づいて、ディスクはRAID0またはRAID1のいずれかになります。

必要なRaid

BIOS P-SATA設定

ストレージプロファイルコントローラの定義設定

注意事項

RAID0、RAID1

SWRAID

RAID0またはRAID 1

UEFIブートのみがサポートされています。OSにはmegasrドライバが必要です。

JBOD

Disabled

ノーレイド

レガシーまたはUEFIブート

VMware ESX/ESXiオペレーティングシステムは、組み込みSATA MegaRAIDコントローラでSW RAIDモードでサポートされません。これは、VMWareにはソフトウェアRAIDドライバがないためです。VMWareはAHCIモードで使用できます。

Microsoft Windows Server 2016 Hyper-Vハイパーバイザは、組み込みのMegaRAIDコントローラでSW RAIDモードで使用するためにサポートされていますが、他のすべてのハイパーバイザはサポートされていません。

すべてのハイパーバイザはAHCIモードでサポートされます。

AHCIモード

これは、AHCIモードでPCHコントローラとともにVMware ESXiをインストールする例です。

[RAID Level]を[No RAID]に設定したストレージプロファイルを作成します。

P-SATAモードをAHCIに設定したBIOSポリシーの作成

ブートポリシーの作成

ブートモードをUEFIに設定

[CD/DVDの追加]を選択します

[Add Embedded Local Disk]を選択します

[Add Embedded Local Disk]セクションから適切なオプションを選択します

[Any]が選択されている場合、デフォルトの順序はDisk1、Disk2です

Uefiブートパラメータの指定

以前に作成したBIOSポリシーをサービスプロファイルに割り当てます

以前に作成したストレージプロファイルをサービスプロファイルに割り当てます

AHCIモードの組み込みPCHコントローラのUCSMビュー

これは、F2 BIOSメニューのビューです

pSATAがAHCIに設定されていることに注意してください

UEFIポリシーの名前がVMware ESXiであることに注意してください（ブートポリシーで以前に指定）

SWRAIDモード

これは、PCHコントローラを使用してSWRAIDモードでMicrosoft Windows Server 2016をインストールする例です

冗長性を確保するために、RAIDレベルをRAID1に設定したストレージプロファイルを作成します。

P-SATAモードをSWRAIDに設定したBIOSポリシーの作成

ブートポリシーの作成

ブートモードをUEFIに設定

[CD/DVDの追加]を選択します

[Add Embedded Local LUN]を選択します

UEFIブートパラメータの指定

以前に作成したBIOSポリシーをサービスプロファイルに割り当てます

以前に作成したストレージプロファイルをサービスプロファイルに割り当てます

組み込みのUCSMビュー SWRAIDモードのPCHコントローラ

これは、F2 BIOSメニューのビューです

pSATAがAHCIに設定されていることに注意してください

LSI Software RAID Configuration Utility(sSATA)が表示されることに注意してください

BIOSで仮想ドライブがRAID1に設定されていることを確認できます

Windowsオペレーティングシステムをマップした後、ドライバをインストールするセクションに移動して、ドライバフォルダの内容をMegaRAIDドライバが埋め込まれた場所に参照します。ストレージ/インテル/C600-M5/<OS>/

作成した仮想ドライブを検出できるはずです

[New]をクリックします。

ディスクは、このようにパーティション化し、プライマリパーティションにウィンドウをインストールできるようにする必要があります。

OSがインストールされたら、実際のブート順序でマッピングを確認できます

実際のブート順序のパラメータは、BIOSのブートオプションのパラメータと同じであることに注意してください

クリーンアップ

別のOSをインストールする場合、またはコントローラをAHCIモードに移行する場合は、ディスクをスクラブする必要があります。

これを行うには、スクラブポリシーを[Service Profile]に適用し、[Disk Scrub]を[yes]に設定してから、スクラブを有効にするためにサービスプロファイルの関連付けを解除します。

サービスプロファイルの関連付けが解除されると、ドライブの状態が[Unconfigured Good]に変わります。

M.2 SSDはSWRAIDモードでのみスクラビングでき、AHCIではスクラビングできません。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。