内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでの使用方法と仮想マシン ファブリック エクステンダ（VM-FEX）を設定する方法を仮想マシン（VM ）にネットワーク ファブリックを拡張して説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Unified Computing System Manager（UCSM ）と統合されて PALO または Vasona の仮想インターフェイス カード（VIC ）（M81KR/M82KR 1280、P81E）

- 2 ファブリック インターコネクト（FI ）、6100 または 6200 シリーズを相互接続する

- vCenter Server

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

VM-FEX についてVM-FEX（旧名称 VN-Link）VM にネットワーク ファブリックを完全に拡張する方法です。VM-FEX により、ファブリックは ESXi ホストの VM の処理のスイッチングを相互接続します。UCSM はそのため vCenter dVS のアプリケーション プログラミング インターフェイス（API ）を使用します。したがって、VM-FEX は ESXi ホストに dVS として示します。

VM-FEX には多くの利点があります。

- ESX ホストの CPU オーバーヘッドの削減

- 高速なパフォーマンス

- vMotion 対応 VMware DirectPath I/O

- Network Management は ESXi ホストではなく、FI に移行

- UCSM vSphere への表示

設定

1. vCenter と UCSM を統合します。
vCenter 拡張を UCSM からエクスポートし、vCenter にインポートします。

これにより、ファイル cisco_nexus_1000v_extension.xml が作成されます。これは、Nexus 1000V の vCenter 拡張と同じです。ユーザをインポートするには、同じ手順を繰り返します。

キーをインポートすると、vCenter 統合ウィザードに進みます。

必要に応じて情報を入力します。vCenter と IP アドレスおよび vCenter Datacenter Name フィールドが一致する必要があります。その他のフィールドは、必要に応じて名前を付けることができます。

次に、接続する VM のポート プロファイルを作成します。

注：これは、VM アップリンクではなく適用されます。VM がトラフィックにタグを付けることができなく通信に必要なネイティブ VLAN として設定されていることを確認します。

両方の名前にポート プロファイルとプロファイルのクライアントに与える必要があります。ポート プロファイルは重要なスイッチング情報すべてを（VLAN およびポリシー）、dVSs にポート プロファイルにアクセスできるプロファイル クライアントの制限が含まれます。

終了したら、ウィザードを終了します。これは vCenter で dVS を作成します。

2. dVS にホストを追加します。
dVS に追加するホストは定義されているダイナミック vNIC 接続ポリシーが必要です。これは、ホストが dVS でサポートできるネットワーク インターフェイス コントローラ（NIC ）量が決まります。

3. ポリシーを変更するには、リブートが必要です。このポリシーを設定したら、仮想イーサネット モジュール(VEM)をインストールできます。

Nexus 1000V と同様、VM-FEX の dVS に追加するホストに VEM をインストールします。手動または VMware vCenter Update Manager と VUM ）も行うことができます。 これを手動でインストールするには、UCS のホームページ ソフトウェアを入手できます。サーバがメンテナンス モードで VEM がホストにインストールする前に存在しなければなりません。

VIB は、使用しているバージョンのコードの UCS B シリーズ ドライバ バンドルに含まれています。  適切な VIB をダウンロードしてインストールする次のいずれかのコマンドを入力します:

バージョン 4.1 以前：

esxupdate -b path_to_vib_file update

バージョン 5.0：

esxcli software vib install -v path_to_vib_file

インストールの前に、ハイパーバイザが同じ UCSM リリースと互換性のある enic ドライバ バージョンが稼働していることを確認します。UCSM リリース固有の正しいドライバ バージョンを調べるために、互換性マトリクスを参照してください。ドライバが VM-FEX をサポートする、VEM のインストール中に、次のエラー メッセージが表示されます:

[InstallationError]

Error in running ['/etc/init.d/n1k-vem', 'stop', 'upgrade']:

Return code: 2

Output: /etc/init.d/n1k-vem: .: line 26: can't open

'/usr/lib/ext/cisco/nexus/vem-v132/shell/vssnet-functions'

4. ここで、vCenter ホストの追加ウィザードを含むdVS にホストを追加します。dVS を右クリックし、[Add Host] を選択します。
2 NIC（ファブリックごとに 1 を dVS へのアップリンクとして追加し、自動的に作成されたアップリンク ポート グループに配置します。これは vSphere 用トラフィックがこれらのアップリンクを実際にしないためです。

VMkernel に移動する、またはボックスへのアクセスが失われる Management ことを確認します。

次の画面にはホストの任意の VM でなく移動します。

以上で VM-FEX の設定は完了です。  VM については、FI の nxos 側の vEthernet インターフェイスを表示し、UCSM の VM を表示できます。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems