目次

質問：

環境：

質問：

このサイトはなぜブラウザエラー「MALWARE_GENERAL と、BLOCK-MALWARE」ブロックされますか。

環境：

Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）、AsyncOS バージョン 6.x および それ 以上

下記の通知コード

通知コード： 従って（1 つは、MALWARE_GENERAL、BLOCK-MALWARE、0x0021aee7、1220506712.572、QAAAAQAAAAAAAAAAKP8ACA==、http://www.domain.com/) 述べられた URL に下位 Web 評判スコアがあるというファクトが原因（デフォルトで等しい WBRS とですまたはそれ以下に -6.0）および WBRS フィルター用のアクセスポリシーのデフォルト設定によってブロックされます。

低い評判スコアのための原因は、サイトが、現在または歴史的に検出されたことですスパム トラップによってスパム/ウイルス/トロイの木馬の送信として。

Webサイトのための WBRS スキャンをバイパスしたいと思う場合それらが Web 評判フィルタリングに優先するので、URL カテゴリを使用して whitelist サイトできます。 I whitelist がどのように手動で whitelist の詳細については WSA の Web ページ」Webページどのように手動でか「参照して下さい。