内容

質問：

質問：

症状:Cisco Webセキュリティアプライアンス(WSA)を介してWebサイトにアクセスしようとすると、プロキシに「Proxy Unlicensed:

This Page Cannot Be Displayed

----------------------

Internet access is not available without proper licensing of the

security device.

Please contact your corporate network administrator and provide

the code shown below.

Note: To access the management interface of the security device,

enter the configured IP address with port 8080.

---------------------

Notification code: PROXY_UNLICENSED

機能キーは期限切れではありません。何が問題なの？

環境:Cisco Webセキュリティアプライアンス(WSA)、AsyncOSのすべてのバージョン

EULA（エンドユーザライセンス契約）に同意しませんでした。同意する必要があります。

次の2つの方法でこの検収を達成できます。

1. システムセットアップウィザードを実行し、ガイド付きセットアップ処理を実行する: [システム管理]タブ> [システムセットアップ] > [システムセットアップウィザード]。

2. 「セキュリティサービス」タブ> 「Webプロキシ」 > 「設定の編集」に移動します。EULAがまだ承認されていない場合は、この作業を行う必要があります。Edit Settingsボタンをクリックしてプロキシオプションを編集できる場合は、すでに承認されています。