内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

バージョンスキップ

ソフトウェアダウンロードおよびアップグレードガイド

ハードウェアサポート一覧

マネージャ

フローコレクタ

データストア

フローセンサー

フローレプリケータ/UDPディレクタ

アプリケーション互換性マトリクス

ETA暗号化監査

ホスト分類子

ネットワーク図とレポートビルダー

セキュリティ分析とオンプレミスでのロギングおよび可視性の評価

バージョン別のアップグレード

バージョン7.0.xから7.1.xへのアップグレード

バージョン7.1.xから7.2.1へのアップグレード

バージョン7.2.xから7.3.xへのアップグレード

バージョン7.3.xから7.4.xへのアップグレード

バージョン7.4.xから7.5.xへのアップグレード

ソフトウェアサポート期限

サポート終了(EOL)通知

FlexNetのサポート終了

グローバル脅威分析(GTA)のEOL

はじめに

このドキュメントでは、Secure Network Analytics(SNA)（以前のStealthwatch）へのアップグレードに関するベストプラクティス情報について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

バージョンスキップ

SNAは、あるメジャーバージョンから次のメジャーバージョンへのアップグレードのみをサポートします。（たとえば、6.9.xから6.10.x、または7.1.xから7.2.xへのアップグレードなど）。 バージョンのスキップはサポートされていません。ユーザがすべてのデータを工場出荷時のデフォルト状態にリセットすることを厭わない場合は、ハードウェアアプライアンスのイメージを変更するか、新しいVMをインストールするか、または「SWUスキッパー」を使用してターゲットバージョンに直接移行できます。

ソフトウェアダウンロードおよびアップグレードガイド

- バージョン7.1以降のソフトウェアとガイドは、Cisco Software Centralにあります。

- 7.1より前のバージョンのソフトウェアおよびガイドは現在提供されていません

ハードウェアサポート一覧

このセクションの情報は、『Cisco Secure Network Analytics Hardware and Software Version Support Matrix』ガイドに記載されています。

マネージャ

フローコレクタ

データストア

フローセンサー

フローレプリケータ/UDPディレクタ

アプリケーション互換性マトリクス

このセクションの情報は、「Secure Network Analyticsアプリケーションバージョン互換性マトリクス」に記載されています

ETA暗号化監査

ホスト分類子

ネットワーク図とレポートビルダー

セキュリティ分析とオンプレミスでのロギングおよび可視性の評価

バージョン別のアップグレード

バージョン7.0.xから7.1.xへのアップグレード

バージョンへのアップグレード：7.1.1、7.1.2、7.1.3

ソフトウェアのダウンロード：ソフトウェアはCisco Software Centralから入手できます。

アップグレードガイド：7.0.xから7.1.3へのアップデートガイド

バージョン7.1.xから7.2.1へのアップグレード

バージョンへのアップグレード：7.2.1

ソフトウェアのダウンロード：ソフトウェアはCisco Software Centralから入手できます。

アップグレードガイド：現在使用できません

バージョン7.2.xから7.3.xへのアップグレード

バージョンへのアップグレード：7.3.0、7.3.1、7.3.2

ソフトウェアのダウンロード：ソフトウェアはCisco Software Centralから入手できます。

アップグレードガイド：現在使用できません

バージョン7.3.xから7.4.xへのアップグレード

バージョンへのアップグレード：7.4.0、7.4.1、および7.4.2

ソフトウェアのダウンロード：ソフトウェアはCisco Software Centralから入手できます。

アップグレードガイド：7.3.xから7.4.0または7.4.1へのアップデートガイド

アップグレードガイド：7.3.xから7.4.2へのアップデートガイド

バージョン7.4.xから7.5.xへのアップグレード

バージョンへのアップグレード：7.5.0

ソフトウェアのダウンロード：ソフトウェアはCisco Software Centralから入手できます。

アップグレードガイド：7.4.xから7.5.0へのアップデートガイド

ソフトウェアサポート期限

通常、リリースはリリース後12ヵ月間はソフトウェアメンテナンスの対象となり、リリース後18ヵ月間は脆弱性およびセキュリティ修正プログラムが適用されます。SNAソフトウェアリリースモデルおよびリリースサポートのタイムラインの詳細については、『Cisco Stealthwatch®ソフトウェアリリースモデルおよびリリースサポートのタイムラインに関する製品速報』を参照してください。

次の表に、リリース7.1.1以降のサポートタイムラインを示します。

バージョン

リリース日

ソフトウェアメンテナンス終了(EoS)

脆弱性およびセキュリティサポートの終了(EoVSS)

7.5.0*

2024年1月22日

2025年, 1月22日

2025年7月22日

7.4.2

26、2023 March

2024年, 3月26日

2024年9月26日

7.4.1

09、2022 May

09 2023 May,

2023年11月9日

7.4.0

2021年11月2日

2022年11月2日

02、2023 May

7.3.2

2021年6月1日

2022年6月1日

2022年12月1日

7.3.1

2021年2月4日

2022年2月4日

2022年8月4日

7.3.0

2020年9月3日

2021年9月3日

2022年3月3日

7.2.1

2020年6月17日

2021年6月17日

2022年7月1日

7.1.1

2019年8月16日

2020年8月16日

2022年7月1日

*は、現在推奨されているバージョンを示します

サポート終了(EOL)通知

FlexNetのサポート終了

FlexNetライセンスは2022年12月31日にEOLになりました。すべてのSNAライセンスはCisco Smart Licensingに移行しました。

グローバル脅威分析(GTA)のEOL

GTAは2024年7月31日にEOLになる予定です。EOL通知では、移行オプションについても説明します。