内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

接続を削除するためのプロセス

1. FireSIGHT Management Centerからのクラウド接続の削除

2. FireAMPクラウドコンソールからFireSIGHT Management Centerを登録解除する

概要

FireSIGHT Management Center が Cisco クラウドに正常に登録されると、FireSIGHT Management Center でクラウドからのスキャン レコード、マルウェア検出レコード、検疫レコードを受信できるようになります。これらのレコードは、FireSIGHT Management Center データベースにマルウェア イベントとして格納されます。このドキュメントでは、FireSIGHT Management Center と Cisco クラウドとの間の接続を正常に削除する手順を説明します。

注意：将来的に登録または接続の問題が発生しないように、FireSIGHT Management Center の再イメージ化または置き換えの前に、このドキュメントで説明する手順に従う必要があります。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次の製品に基づいています。

- FireSIGHT Management Center（別名 Defense Center）

- FireAMP クラウド コンソール

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

接続を削除するためのプロセス

FireSIGHT Management Center と FireAMP クラウド コンソールとの間の接続を削除するには、次の手順に従います。

1. FireSIGHT Management Centerからのクラウド接続の削除

ステップ 1： 管理者権限で FireSIGHT Management Center の Web ユーザ インターフェイスにログインします。に移動 [FireAMP] > [FireAMP Management].

ステップ 2： ページのロードが完了したら、[Actions] 列にある削除アイコンをクリックします。

ステップ 3： [Confirm] ダイアログボックスがポップアップ表示されます。FireAMP コンソールへの接続を削除する場合は [Yes] をクリックします。削除をキャンセルする場合は [No] をクリックします。

2. FireAMPクラウドコンソールからFireSIGHT Management Centerを登録解除する

注：FireSIGHT Management Center を置き換えても Management Center から接続が削除されなかった場合は、以下のプロセスに従います。

ステップ 1： ユーザ名とパスワードを使用して FireAMP コンソールにログインします。[Accounts] > [Applications] に移動します。[Applications] ページに、FireAMP クラウド コンソールとの通信が許可されているすべてのアプリケーションが表示されます。

ステップ 2：  削除する FireSIGHT Management Center で [Deregister] をクリックします。  例として、次のスクリーンショットには、アプリケーションとして Defense Center 750 が示されています。

ステップ 3：  登録解除プロセスを進める場合は [OK] をクリックし、停止する場合は [Cancel] をクリックします。

ヒント：このプロセスが完了した後に問題が発生した場合、問題をトラブルシューティングするにはこのドキュメントを参照してください。