内容

概要

以下も参照のこと

概要

この表には、Cisco Security ConnectorのApple iOS互換性情報が含まれています。一覧にあるバージョンはサポートされなくなっており、履歴参照用に含まれています。サポートされているコネクタのバージョンの詳細については、「エンドポイントコネクタ用AMPのサポートポリシー」を参照してください。

Apple iOS

バージョン

Cisco Security Connectorバージョン

1.4.0

から

1.4.2

1.4.3 以降

1.6.0 以降

11

12

13.0 ～ 13.1

13.2 以降

14.4 以降

凡例

互換性がある。Connectorの最新バージョンを使用することをお勧めします。

互換性;サポートされなくなりました。

互換性がありません。

以下も参照のこと

- セキュアエンドポイントWindowsコネクタOSの互換性

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector OSの互換性

- Cisco Secure Endpoint Mac Connector OSの互換性