内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

この設定例では、認証プロキシを使用してブラウザの認証が実行されるまで、内部ネットワークのすべてのデバイスに対する外部ホストからのトラフィックをブロックします。許可後、サーバから渡されたアクセスリスト(permit tcp|ip|icmp any any)は、外部PCから内部ネットワークへのアクセスを一時的に許可するダイナミックエントリをアクセスリスト116に追加します。

注：このドキュメントで使用されるAAA設定は、Cisco IOS®ソフトウェアが稼働するCatalystスイッチにも適用されます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS(R) ソフトウェア リリース 12.2.23

- Cisco 3640 ルータ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を参照してください。一部ツールについては、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことをご了承ください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の設定を使用しています。

- Cisco 3640 ルータ

Cisco 3640 ルータ

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname sec-3640

!

aaa new-model

aaa group server tacacs+ RTP

server 171.68.120.214

!

aaa authentication login default group RTP none

aaa authorization exec default group RTP none

aaa authorization auth-proxy default group RTP

enable secret 5 $1$pqRI$3TDNFT9FdYT8Sd/q3S0VU1

enable password ww

!

ip subnet-zero

!

ip inspect name myfw cuseeme timeout 3600

ip inspect name myfw ftp timeout 3600

ip inspect name myfw http timeout 3600

ip inspect name myfw rcmd timeout 3600

ip inspect name myfw realaudio timeout 3600

ip inspect name myfw smtp timeout 3600

ip inspect name myfw sqlnet timeout 3600

ip inspect name myfw streamworks timeout 3600

ip inspect name myfw tftp timeout 30

ip inspect name myfw udp timeout 15

ip inspect name myfw tcp timeout 3600

ip inspect name myfw vdolive

ip auth-proxy auth-proxy-banner

ip auth-proxy auth-cache-time 10

ip auth-proxy name list_a http

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

!

interface Ethernet0/0

ip address 40.31.1.144 255.255.255.0

ip access-group 116 in

ip nat outside

ip auth-proxy list_a

no ip route-cache

no ip mroute-cache

speed auto

half-duplex

no mop enabled

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.14.14.14 255.255.255.0

ip nat inside

ip inspect myfw in

speed auto

half-duplex

!

!--- Interfaces deleted.

!

nat pool outsidepool 40.31.1.50 40.31.1.60 netmask 255.255.255.0

ip nat inside source list 1 pool outsidepool

ip nat inside source static 10.14.14.15 40.31.1.77

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 40.31.1.1

ip route 171.68.118.0 255.255.255.0 40.31.1.1

ip route 171.68.120.0 255.255.255.0 40.31.1.1

no ip http server

!

access-list 116 permit tcp host 171.68.118.143 host 40.31.1.144 eq www

access-list 116 deny   tcp host 171.68.118.143 any

access-list 116 deny   udp host 171.68.118.143 any

access-list 116 deny   icmp host 171.68.118.143 any

access-list 116 permit icmp any any

access-list 116 permit tcp any any

access-list 116 permit udp any any

dialer-list 1 protocol ip permit

dialer-list 1 protocol ipx permit

!

tacacs-server host 171.68.120.214

tacacs-server key cisco

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password ww

!

end

確認

debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

コマンドとトラブルシューティングの詳細については、『認証プロキシのトラブルシューティング』を参照してください。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- Cisco IOS ファイアウォール

- セキュリティと VPN テクノロジーに関するサポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems