目次

はじめに

注

概要

Cisco Identity Services Engine（ISE）バージョン 1.3 では、ホットスポットと呼ばれる新しいタイプのゲスト ポータルがあります。 このタイプのポータルでは、ネットワークへのゲスト アクセスを提供でき、ユーザに対してクレデンシャルの入力を強制しません。 このドキュメントでは、この機能の設定とトラブルシューティングの方法を説明します。

注

この資料は利用可能 なゲスト配置ガイドによってここに置き換えられました: https://community.cisco.com/t5/security-documents/ise-guest-access-deployment-guide/ta-p/3640475