内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

ファイアウォール管理センターのプロセスを再起動する

Web UI を使用したプロセスの再起動

CLI を使用したプロセスの再起動

管理対象デバイスのプロセス再起動

FirePOWER アプライアンス、ASA FirePOWER モジュール、および NGIPS 仮想デバイス

シリーズ 2 の管理対象デバイス

関連情報

概要

このドキュメントでは、Webユーザインターフェイス(UI)またはCLIを使用して、Cisco Firewall Management Center(FMC)アプライアンスでサービスを再起動する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

ファイアウォール管理センターのプロセスを再起動する

問題をトラブルシューティングするには、FireSIGHT Management Centerアプライアンスで実行されているプロセスとサービスを再起動します。以降のセクションで説明するように、これらのサービスとプロセスは、アプライアンスを再起動することなく再起動できます。

Web UI を使用したプロセスの再起動

Web UIを使用してFirewall Management Center(FMC)プロセスを再起動するには、次の手順を実行します。

1. ファイアウォール管理センターのWeb UIにログインします。

2. [System] > [Configuration] > [Process] に移動します。

3. [Restart Management Center Console] の[Run Command] をクリックします。これにより、サービスとプロセスが再起動します。

CLI を使用したプロセスの再起動

CLIを使用してファイアウォール管理センター(FMC)プロセスを再起動するには、次の手順を実行します。

1. Firewall Management CenterのCLIにログインします。

2. エキスパートモードに入ります。
> expert

admin@masolorifirepowermanager:~$

3. 特権レベルを root ユーザ モードに引き上げます。

admin@masolorifirepowermanager:~$ sudo su -

Password:

root@masolorifirepowermanager:~#

1. CLI に次のコマンドを入力して、コンソールを再起動します。

root@masolorifirepowermanager:~# /etc/rc.d/init.d/console restart

管理対象デバイスのプロセス再起動

このセクションでは、管理対象デバイスで実行されているプロセスを再起動する方法について説明します。

FirePOWER アプライアンス、ASA FirePOWER モジュール、および NGIPS 仮想デバイス

FirePOWER アプライアンス、Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）モジュール、または次世代侵入防御システム（NGIPS）仮想デバイスで実行されているプロセスを再起動するには、次の手順に従います。

1. セキュア シェル（SSH）を使用して管理対象デバイスの CLI にログインします。

2. ASA で FirePOWER（SFR）サービス モジュールを実行している場合、SFR モジュールにアクセスするために、ASA で次のコマンドを入力する必要があります。

ciscoasa# session sfr console

Opening console session with module sfr.

Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

FirePOWER login:

3. ユーザ クレデンシャルを入力してシェルに正常にログインした後、次のコマンドを入力してサービスを再起動します。

> system restart

This command will restart the application.  Continue?

Please enter 'YES' or 'NO': YES

シリーズ 2 の管理対象デバイス

シリーズ 2 の管理対象デバイスで実行されているプロセスを再起動するには、次の手順に従います。

1. Sourcefire 管理対象デバイスの CLI にログインします。

2. 特権レベルを root ユーザ モードに引き上げます。

admin@FirePOWER:~$ sudo su -

3. CLI に次のコマンドを入力し、管理対象デバイスで実行されているプロセスを再起動します。

root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart

関連情報

- シスコテクニカルサポートおよびダウンロード