内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

マルチキャストルーティングの基本

略語/略語

作業1:PIMスパースモード（スタティックRP）

タスク2:PIMブートストラップルータ(BSR)の設定

トラブルシューティング手法

PIMトラブルシューティングコマンド（チートシート）

既知の問題

PIMはvPC Nexusではサポートされない

宛先ゾーンがサポートされていない

HSRPが原因でファイアウォールが上流に位置するルータへのPIMメッセージを送信しない

ファイアウォールがLANセグメントのDRでない場合、LHRと見なされない

Reverse Path Forwarding(RPF)チェックの失敗によりファイアウォールがマルチキャストパケットをドロップする

ソースツリーへのPIMスイッチオーバー時にファイアウォールがPIM参加を生成しない

パントレート制限によりファイアウォールが最初の数パケットをドロップする

ICMPマルチキャストトラフィックのフィルタリング

既知のPIMマルチキャスト不具合

関連情報

概要

このドキュメントでは、Firepower脅威対策(FTD)と適応型セキュリティアプライアンス(ASA)がProtocol Independent Multicast(PIM)を実装する方法について説明します。

前提条件

要件

IPルーティングに関する基礎知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- CiscoFirepower4125 Threat Defenseバージョン7.1.0

- Firepower Management Center（FMC）バージョン 7.1.0.

- Cisco適応型セキュリティアプライアンスソフトウェアバージョン9.17(1)9。

背景説明

マルチキャストルーティングの基本

- ユニキャストはパケットを宛先に転送し、マルチキャストはパケットを送信元から転送します。

- マルチキャストネットワークデバイス（ファイアウォールやルータなど）は、リバースパス転送(RPF)を介してパケットを転送します。RPFは、特定のタイプの攻撃を防ぐためにユニキャストで使用されるuRPFとは異なることに注意してください。RPFは、マルチキャストパケットを、マルチキャスト受信側に向かうインターフェイスから送信元に転送するメカニズムとして定義できます。その主な役割は、トラフィックループを防止し、正しいトラフィックパスを確保することです。

- PIMのようなマルチキャストプロトコルには、主に3つの機能があります。

1.アップストリームインターフェイス（送信元に最も近いインターフェイス）を見つけます。

2.特定のマルチキャストストリームに関連付けられているダウンストリームインターフェイス（受信側へのインターフェイス）を検出します。

3.マルチキャストツリーを維持します（ツリー分岐を追加または削除します）。

- マルチキャストツリーは、暗黙的ジョイン（フラッドアンドプルーニング）または明示的ジョイン（プルモデル）の2つの方法のいずれかで構築および維持できます。PIMデンスモード(PIM-DM)は暗黙的なjoinを使用し、PIMスパースモード(PIM-SM)は明示的なjoinを使用します。

- マルチキャストツリーは、共有または送信元ベースにすることができます。

- 共有ツリーはランデブーポイント(RP)の概念を使用し、(*, G)（G =マルチキャストグループIP）で示されます。

- 送信元ベースのツリーは送信元をルートとし、RPを使用せず、(S, G)として示されます。ここで、Sはマルチキャストの送信元/サーバのIPです。

- マルチキャスト転送モデル：

- Any-Source Multicast(ASM)配信モードでは、任意の送信元がマルチキャストストリームを送信できる共有ツリー(*、G)を使用します。

- Source-Specific Multicast(SSM)は、送信元ベースのツリー(S、G)とIP範囲232/8を使用します。

- 双方向(BiDir)は、コントロールプレーンとデータプレーンの両方のトラフィックがRPを通過する共有ツリー(*、G)のタイプです。

- ランデブーポイントは、次のいずれかの方法で設定または選択できます。

- スタティック RP

- Auto-RP

- ブートストラップルータ(BSR)

PIMモードの概要

PIMモード

RP

共有ツリー

表記法

IGMP

ASA/FTDをサポート

PIM Sparse モード（PIM sparse mode）＃PIM Sparse もーど＃

Yes

Yes

(*, G)および(S, G)

v1/v2/v3

Yes

PIMデンスモード

いいえ

いいえ

(S、G)

v1/v2/v3

いいえ*

PIM双方向モード

Yes

Yes

(*、G)

v1/v2/v3

Yes

PIM Source-Specific-Multicast(SSM)モード

いいえ

いいえ

(S、G)

v3

× **

*Auto-RP =自動RPトラフィックは通過できる

** ASA/FTDをラストホップデバイスにすることはできません

RP設定の概要

ランデブーポイントの設定

ASA/FTD

スタティック RP

Yes

Auto-RP

いいえ。ただし、Auto-RPコントロールプレーントラフィックは通過できます。

BSR

はい。ただし、C-RPはサポートしません。

注：マルチキャストの問題のトラブルシューティングを開始する前に、マルチキャストトポロジを明確に把握しておくことが非常に重要です。具体的には、少なくとも次のことを把握する必要があります。

– マルチキャストトポロジにおけるファイアウォールの役割は何ですか。

- RPは誰ですか。

– マルチキャストストリームの送信者は誰ですか（送信元IPとマルチキャストグループIP）。

– マルチキャストストリームの受信者はどこですか。

– コントロールプレーン(IGMP/PIM)またはデータプレーン（マルチキャストストリーム）自体に問題がありますか。

略語/略語

短縮形

説明

FHR

ファーストホップルータ：マルチキャストトラフィックの送信元に直接接続されているホップ。

LHR

ラストホップルータ：マルチキャストトラフィックの受信者に直接接続されているホップ。

RP

ランデブーポイント

DR

指定ルータ

SPT

最短パスツリー

RPT

ランデブーポイント(RP)ツリー、共有ツリー

RPF

リバースパス転送

石油

Outgoing interface list

MRIB

マルチキャストルーティング情報ベース

MFIB

マルチキャスト転送情報ベース

アーキテクチャ セールス マネージャ（ASM）

Any-Sourceマルチキャスト

BSR

ブートストラップルータ

SSM

Source-Specificマルチキャスト

FP

高速パス

SP

遅いパス

CP

コントロールポイント

PPS

パケット/秒レート

作業1:PIMスパースモード（スタティックRP）

トポロジ

R1(198.51.100.1)をRPとしてトポロジにマルチキャストPIMスパースモードを設定します。

解決方法

FTD設定：

ASA/FTDは、IGMPスタブルーティングとPIMに対して同時に設定することはできません。

FTDでの結果の設定は次のとおりです。

firepower# show running-config multicast-routing

multicast-routing                        <-- Multicast routing is enabled globally on the device

firepower# show running-config pim

pim rp-address 198.51.100.1              <-- Static RP is configured on the firewall

firepower# ping 198.51.100.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!                                    <-- The RP is reachable

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

ASAファイアウォールでも同様の設定があります。

asa(config)# multicast-routing

asa(config)# pim rp-address 198.51.100.1

RP設定（Ciscoルータ）:

ip multicast-routing

ip pim rp-address 198.51.100.1           <-- The router is the RP

!

interface GigabitEthernet0/0.206

encapsulation dot1Q 206

ip address 192.168.103.61 255.255.255.0

ip pim sparse-dense-mode                <-- The interface participates in multicast routing

ip ospf 1 area 0

!

interface GigabitEthernet0/0.207

encapsulation dot1Q 207

ip address 192.168.104.61 255.255.255.0

ip pim sparse-dense-mode                <-- The interface participates in multicast routing

ip ospf 1 area 0

!

interface Loopback0

ip address 198.51.100.1 255.255.255.255   <-- The router is the RP

ip pim sparse-dense-mode                <-- The interface participates in multicast routing

ip ospf 1 area 0

検証

マルチキャストトラフィック（送信側または受信側）がない場合は、FTDでマルチキャストコントロールプレーンを確認します。

firepower# show pim interface

Address            Interface        PIM  Nbr   Hello  DR         DR

Count Intvl  Prior

192.168.105.60     NET207           on   1     30     1          this system        <-- PIM enabled on the interface. There is 1 PIM neighbor

192.168.1.50       INSIDE           on   0     30     1          this system        <-- PIM enabled on the interface. There are no PIM neighbors

0.0.0.0            diagnostic       off  0     30     1          not elected

192.168.103.50     OUTSIDE          on   1     30     1          192.168.103.61     <-- PIM enabled on the interface. There is 1 PIM neighbor

PIMネイバーを確認します。

firepower# show pim neighbor

Neighbor Address    Interface          Uptime    Expires DR pri Bidir

192.168.105.50      NET207             00:05:41  00:01:28 1      B

192.168.103.61      OUTSIDE            00:05:39  00:01:32 1 (DR)

RPはマルチキャストグループ範囲全体をアドバタイズします。

firepower# show pim group-map

Group Range         Proto   Client   Groups RP address      Info

224.0.1.39/32*      DM      static   0      0.0.0.0

224.0.1.40/32*      DM      static   0      0.0.0.0

224.0.0.0/24*       L-Local static   1      0.0.0.0

232.0.0.0/8*        SSM     config   0      0.0.0.0

224.0.0.0/4*        SM      config   2      198.51.100.1    RPF: OUTSIDE,192.168.103.61     <-- The multicast group used by the firewall for the given RP

224.0.0.0/4         SM      static   0      0.0.0.0         RPF: ,0.0.0.0

ファイアウォールのmrouteテーブルには、関連しないエントリがいくつかあります(239.255.255.250は、MAC OSやMicrosoft Windowsなどのベンダーが使用するSimple Service Discovery Protocol(SSDP)です)。

firepower# show mroute

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(*, 239.255.255.250), 00:17:35/never, RP 198.51.100.1, flags: SCJ

Incoming interface: OUTSIDE

RPF nbr: 192.168.103.61

Immediate Outgoing interface list:

INSIDE, Forward, 00:17:35/never

ファイアウォールとRPの間に構築されたPIMトンネルがあります。

firepower# show pim tunnel

Interface          RP Address        Source Address

Tunnel0            198.51.100.1      192.168.103.50                  <-- PIM tunnel between the FTD and the RP

PIMトンネルは、ファイアウォール接続テーブルでも確認できます。

firepower# show conn all detail address 198.51.100.1

...

PIM OUTSIDE: 198.51.100.1/0 NP Identity Ifc: 192.168.103.50/0,       <-- PIM tunnel between the FTD and the RP

, flags , idle 16s, uptime 3m8s, timeout 2m0s, bytes 6350

Connection lookup keyid: 153426246

ASAファイアウォールでの確認：

asa# show pim neighbor

Neighbor Address   Interface      Uptime      Expires DR pri Bidir

192.168.105.60     NET207         2d21h       00:01:29 1 (DR) B

192.168.104.61     OUTSIDE        00:00:18    00:01:37 1 (DR)

asa# show pim tunnel

Interface          RP Address        Source Address

Tunnel0            198.51.100.1      192.168.104.50                 <-- PIM tunnel between the ASA and the RP

RP（Ciscoルータ）RPの確認。SSDPとAuto-RPには、次のようなマルチキャストグループがあります。

Router1# show ip pim rp

Group: 239.255.255.250, RP: 198.51.100.1, next RP-reachable in 00:01:04

Group: 224.0.1.40, RP: 198.51.100.1, next RP-reachable in 00:00:54

受信者がプレゼンスをアナウンスした後の検証

注：このセクションに示すファイアウォールコマンドは、ASAおよびFTDに完全に適用できます。

ASAはIGMPメンバーシップレポートメッセージを取得し、IGMPとmroute (*, G)エントリを作成します。

asa# show igmp group 230.10.10.10

IGMP Connected Group Membership

Group Address    Interface            Uptime    Expires   Last Reporter

230.10.10.10     INSIDE               00:01:15  00:03:22  192.168.2.100     <-- Host 192.168.2.100 reported that wants to join group 230.10.10.10 and receive multicast traffic

ASAファイアウォールは、マルチキャストグループのmrouteを作成します。

asa# show mroute 230.10.10.10

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(*, 230.10.10.10), 00:00:17/never, RP 198.51.100.1, flags: SCJ       <-- The mroute for group 230.10.10.10

Incoming interface: OUTSIDE                                        <-- Expected interface for a multicast packet from the source. If the packet is not received on this interface, it is discarded

RPF nbr: 192.168.104.61

Immediate Outgoing interface list:                                 <-- The OIL points towards the receivers. The packets are forwarded through this interface.

INSIDE, Forward, 00:01:17/never

ファイアウォールのもう1つの検証は、PIMトポロジ出力です。

asa# show pim topology 230.10.10.10

...

(*,230.10.10.10) SM Up: 00:07:15 RP: 198.51.100.1                    <-- An entry for multicast group 230.10.10.10

JP: Join(00:00:33) RPF: OUTSIDE,192.168.104.61 Flags: LH

INSIDE             00:03:15  fwd LI LH

注：ファイアウォールにRPへのルートがない場合、debug pimの出力にはRPFルックアップの失敗が示されます

debug pim出力のRPFルックアップが失敗します。

asa# debug pim

IPv4 PIM: RPF lookup failed for root 198.51.100.1                    <-- The RPF look fails because there is no route to RP

IPv4 PIM: RPF lookup failed for root 198.51.100.1

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) Processing Periodic Join-Prune timer

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) J/P processing

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) Periodic J/P scheduled in 50 secs

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) No RPF neighbor to send J/P

問題がなければ、ファイアウォールはPIM Join-PruneメッセージをRPに送信します。

asa# debug pim group 230.10.10.10

IPv4 PIM group debugging is on

for group 230.10.10.10

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) J/P scheduled in 0.0 secs

IPv4 PIM: [0] (*,230.10.10.10/32) MRIB modify A NS

IPv4 PIM: [0] (*,230.10.10.10/32) NULLIF-skip MRIB modify !A !NS

IPv4 PIM: [0] (*,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB modify A NS

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) Processing timers

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) J/P processing

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) Periodic J/P scheduled in 50 secs

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) J/P adding Join on OUTSIDE

このキャプチャは、PIM Joinメッセージが1分ごとに送信され、PIM Helloが30秒ごとに送信されることを示しています。PIMはIP 224.0.0.13を使用します。

ヒント：Wireshark表示フィルタ：(ip.src==192.168.104.50 && ip.dst==224.0.0.13) &&(pim.group == 230.10.10.10)

- 192.168.104.50は出力インターフェイスのファイアウォールIPです（アップストリームPIMネイバーに向かう）。

- 224.0.0.13は、PIM Joinおよびプルーニングが送信されるPIMマルチキャストグループです。

- 230.10.10.10は、PIM Join/Pruneを送信するマルチキャストグループです。

RPは(*, G)のmrouteを作成します。サーバがまだないため、着信インターフェイスはヌルであることに注意してください。

Router1# show ip mroute 230.10.10.10 | b \(

(*, 230.10.10.10), 00:00:27/00:03:02, RP 198.51.100.1, flags: S          <-- The mroute for the multicast group

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0        <-- No incoming multicast stream

Outgoing interface list:

GigabitEthernet0/0.207, Forward/Sparse-Dense, 00:00:27/00:03:02      <-- There was a PIM Join on this interface

それを図で示します。

1. ASAでIGMPレポートが受信されます。

2. (*, G) mrouteが追加されます。

3. ASAがPIM JoinメッセージをRP(198.51.100.1)に送信します。

4. RPはJoinメッセージを受信し、(*, G)mrouteを追加します。

同時に、FTDではIGMPレポートもPIM Joinも受信されなかったため、mrouteは存在しません。

firepower# show mroute 230.10.10.10

No mroute entries found.

サーバがマルチキャストストリームを送信するときの検証

FTDはH1からマルチキャストストリームを取得し、RPでPIM登録プロセスを開始します。FTDがユニキャストPIM RegisterメッセージをRPに送信します。RPはPIM Joinメッセージをファーストホップルータ(FHR)（この場合はFTD）に送信して、マルチキャストツリーに参加します。次に、Register-Stopメッセージを送信します。

firepower# debug pim group 230.10.10.10

IPv4 PIM group debugging is on

for group 230.10.10.10

firepower#

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) INSIDE MRIB update (f=20,c=20)

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10) Signal presenta on INSIDE

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Create entry

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) RPF changed from 0.0.0.0/- to 192.168.1.100/INSIDE    <-- The FTD receives a multicast stream on INSIDE interface for group 230.10.10.10

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Connected status changed from off to on

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB modify NS

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) MRIB modify DC

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB modify A NS

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Set alive timer to 210 sec

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB modify !NS

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) MRIB modify !DC

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Start registering to 198.51.100.1                     <-- The FTD starts the registration process with the RP

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Tunnel0 J/P state changed from Null to Join

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Tunnel0 FWD state change from Prune to Forward

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Updating J/P status from Null to Join

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) J/P scheduled in 0.0 secs

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) INSIDE MRIB modify NS

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Set SPT bit

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) MRIB modify NS

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB modify !A

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) INSIDE MRIB modify A !NS

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) Tunnel0 MRIB modify F NS

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) INSIDE MRIB modify !SP

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) INSIDE MRIB update (f=2,c=20)

IPv4 PIM: J/P entry: Join root: 192.168.1.100 group: 230.10.10.10 flags: S                   <-- The FTD receives a PIM Join message from the RP for group 230.10.10.10

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) OUTSIDE J/P state changed from Null to Join

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) OUTSIDE FWD state change from Prune to Forward

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB modify F NS

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) OUTSIDE Raise J/P expiration timer to 210 seconds

IPv4 PIM: J/P entry: Join root: 192.168.1.100 group: 230.10.10.10 flags: S

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) OUTSIDE Raise J/P expiration timer to 210 seconds

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Processing timers

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) J/P processing

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Suppress J/P to connected source

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Suppress J/P to connected source

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Tunnel0 Processing timers

IPv4 PIM: J/P entry: Join root: 192.168.1.100 group: 230.10.10.10 flags: S

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) NET207 J/P state changed from Null to Join

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) NET207 FWD state change from Prune to Forward

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB modify F NS

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) NET207 Raise J/P expiration timer to 210 seconds

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB update (f=29,c=20)

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10) Signal presenta on NET207

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Send [0/0] Assert on NET207

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB modify !SP

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB update (f=9,c=20)

IPv4 PIM: J/P entry: Prune root: 192.168.1.100 group: 230.10.10.10 flags: S

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) OUTSIDE J/P state changed from Join to Null

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) OUTSIDE FWD state change from Forward to Prune

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB modify !F !NS

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB update (f=29,c=20)

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10) Signal presenta on NET207

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Send [0/0] Assert on NET207

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB modify !SP

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB update (f=9,c=20)

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) OUTSIDE Processing timers

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Received Register-Stop                               <-- The RP sends a Register-Stop message to FTD

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Stop registering

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Tunnel0 J/P state changed from Join to Null

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Tunnel0 FWD state change from Forward to Prune

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) Tunnel0 MRIB modify !F !NS

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Received Register-Stop

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Received Register-Stop

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Received Register-Stop

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Received Register-Stop

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Received Register-Stop

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Received Register-Stop

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Received Register-Stop

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Tunnel0 Processing timers

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) INSIDE MRIB update (f=22,c=20)

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10) Signal presenta on INSIDE

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Set alive timer to 210 sec

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) INSIDE MRIB modify !SP

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) INSIDE MRIB update (f=2,c=20)

PIM Registerメッセージは、PIMレジスタ情報とともにUDPデータを伝送するPIMメッセージです。

PIM Register-Stopメッセージ：

ヒント:WiresharkでPIM登録メッセージとPIM登録停止メッセージのみを表示するには、表示フィルタpim.type in {1 2}を使用します。

ファイアウォール（ラストホップルータ）は、インターフェイスOUTSIDEでマルチキャストストリームを取得し、インターフェイスNET207へのShortest Path Tree(SPT)スイッチオーバーを開始します。

asa# debug pim group 230.10.10.10

IPv4 PIM group debugging is on

for group 230.10.10.10

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) Processing Periodic Join-Prune timer

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) J/P processing

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) Periodic J/P scheduled in 50 secs

IPv4 PIM: (*,230.10.10.10) J/P adding Join on OUTSIDE                                          <-- A PIM Join message is sent from the interface OUTSIDE

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB update (f=20,c=20)

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10) Signal presenta on OUTSIDE                          <-- The multicast packets arrive on the interface OUTSIDE

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Create entry

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB modify NS

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) RPF changed from 0.0.0.0/- to 192.168.105.60/NET207     <-- The SPT switchover starts from the interface OUTSIDE to the interface NET207

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Source metric changed from [0/0] to [110/20]

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) MRIB modify DC

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB modify A NS

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) INSIDE MRIB modify F NS

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Set alive timer to 210 sec

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB modify !NS

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) MRIB modify !DC

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Updating J/P status from Null to Join

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) J/P scheduled in 0.0 secs

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB modify NS

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB modify !SP

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB update (f=2,c=20)

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB update (f=28,c=20)

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10) Signal presenta on NET207

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Set SPT bit                                             <-- The SPT bit is set

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) MRIB modify !SP

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) OUTSIDE MRIB modify !A

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB modify A !NS

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10)RPT Updating J/P status from Null to Prune

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10)RPT Create entry

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10)RPT J/P scheduled in 0.0 secs

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Set alive timer to 210 sec

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB modify !SP

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB update (f=2,c=20)

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10)RPT Processing timers

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10)RPT J/P processing

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10)RPT J/P adding Prune on OUTSIDE                         <-- A PIM Prune message is sent from the interface OUTSIDE

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10)RPT Delete entry

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Processing timers

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) J/P processing

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Periodic J/P scheduled in 50 secs

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) J/P adding Join on NET207                              <-- A PIM Join message is sent from the interface NET207

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB update (f=22,c=20)

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10) Signal presenta on NET207

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Set alive timer to 210 sec

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB modify !SP

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB update (f=2,c=20)

スイッチオーバー発生時のFTDでのPIMデバッグ：

IPv4 PIM: J/P entry: Join root: 192.168.1.100 group: 230.10.10.10 flags: S

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) NET207 J/P state changed from Null to Join            <-- A PIM Join message is sent from the interface NET207

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) NET207 FWD state change from Prune to Forward         <-- The packets are sent from the interface NET207

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB modify F NS

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) NET207 Raise J/P expiration timer to 210 seconds

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) Tunnel0 Processing timers

...

IPv4 PIM: [0] (192.168.1.100,230.10.10.10/32) NET207 MRIB update (f=9,c=20)

IPv4 PIM: J/P entry: Prune root: 192.168.1.100 group: 230.10.10.10 flags: S

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) OUTSIDE J/P state changed from Join to Null

IPv4 PIM: (192.168.1.100,230.10.10.10) OUTSIDE FWD state change from Forward to Prune        <-- A PIM Prune message is sent from the interface OUTSIDE

SPTスイッチオーバー開始後のFTD mroute:

firepower# show mroute 230.10.10.10

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(192.168.1.100, 230.10.10.10), 00:00:06/00:03:23, flags: SFT                <-- SPT-bit is set when the switchover occurs

Incoming interface: INSIDE

RPF nbr: 192.168.1.100, Registering

Immediate Outgoing interface list:

NET207, Forward, 00:00:06/00:03:23                                      <-- Both interfaces are shown in OIL

OUTSIDE, Forward, 00:00:06/00:03:23                                     <-- Both interfaces are shown in OIL

Tunnel0, Forward, 00:00:06/never

SPTスイッチオーバーの終了時には、NET207インターフェイスだけがFTDのOILに示されます。

firepower# show mroute 230.10.10.10

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(192.168.1.100, 230.10.10.10), 00:00:28/00:03:01, flags: SFT

Incoming interface: INSIDE

RPF nbr: 192.168.1.100

Immediate Outgoing interface list:

NET207, Forward, 00:00:28/00:03:01             <-- The interface NET207 forwards the multicast stream after the SPT switchover

ラストホップルータ(ASA)では、SPTビットも設定されます。

asa# show mroute 230.10.10.10

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(*, 230.10.10.10), 01:43:09/never, RP 198.51.100.1, flags: SCJ

Incoming interface: OUTSIDE

RPF nbr: 192.168.104.61

Immediate Outgoing interface list:

INSIDE, Forward, 01:43:09/never

(192.168.1.100, 230.10.10.10), 00:00:03/00:03:27, flags: SJT        <-- SPT switchover for group 230.10.10.10

Incoming interface: NET207                                        <-- The multicast packets arrive on interface NET207

RPF nbr: 192.168.105.60

Inherited Outgoing interface list:

INSIDE, Forward, 01:43:09/never

ASA NET207インターフェイス（スイッチオーバーを実行したファーストホップルータ）からのスイッチオーバー。PIM Joinメッセージがアップストリームデバイス(FTD)に送信されます。

OUTSIDEインターフェイスでは、マルチキャストストリームを停止するために、PIM PruneメッセージがRPに送信されます。

PIMトラフィックの検証：

firepower# show pim traffic

PIM Traffic Counters

Elapsed time since counters cleared: 1w2d

Received     Sent

Valid PIM Packets             53934        63983

Hello                         36905        77023

Join-Prune                    6495         494          <-- PIM Join/Prune messages

Register                      0            2052         <-- PIM Register messages

Register Stop                 1501         0            <-- PIM Register Stop messages

Assert                        289          362

Bidir DF Election             0            0

Errors:

Malformed Packets                           0

Bad Checksums                               0

Send Errors                                 0

Packet Sent on Loopback Errors              0

Packets Received on PIM-disabled Interface  0

Packets Received with Unknown PIM Version   0

Packets Received with Incorrect Addressing  0

低速パスと高速パスとコントロールポイントで処理されたパケットの数を確認するには、次の手順を実行します。

firepower# show asp cluster counter

Global dp-counters:

Context specific dp-counters:

MCAST_FP_FROM_PUNT                      2712    Number of multicast packets punted from CP to FP

MCAST_FP_FORWARDED                      94901   Number of multicast packets forwarded in FP

MCAST_FP_TO_SP                          1105138 Number of multicast packets punted from FP to SP

MCAST_SP_TOTAL                          1107850 Number of total multicast packets processed in SP

MCAST_SP_FROM_PUNT                      2712    Number of multicast packets punted from CP to SP

MCAST_SP_FROM_PUNT_FORWARD              2712    Number of multicast packets coming from CP that are forwarded

MCAST_SP_PKTS                           537562  Number of multicast packets that require slow-path attention

MCAST_SP_PKTS_TO_FP_FWD                 109     Number of multicast packets that skip over punt rule and are forwarded

MCAST_SP_PKTS_TO_CP                     166981  Number of multicast packets punted to CP from SP

MCAST_FP_CHK_FAIL_NO_HANDLE             567576  Number of multicast packets failed with no flow mcast_handle

MCAST_FP_CHK_FAIL_NO_ACCEPT_IFC         223847  Number of multicast packets failed with no accept interface

MCAST_FP_CHK_FAIL_NO_SEQ_NO_MATCH       131     Number of multicast packets failed with no matched sequence number

MCAST_FP_CHK_FAIL_NO_FP_FWD             313584  Number of multicast packets that cannot be fast-path forwarded

MCAST_FP_UPD_FOR_UNMATCH_IFC            91      Number of times that multicast flow's ifc_out  cannot be found on mcast entry's interface list

動作をステップごとに示す図：

1. エンドホスト(H2)は、マルチキャストストリーム230.10.10.10に参加するためにIGMPレポートを送信します。

2. PIM DRであるラストホップルータ(ASA)は(*, 230.10.10.10)エントリを作成します。

3. ASAがグループ230.10.10.10のRPにPIM Joinメッセージを送信します。

4. RPによって(*, 230.10.10.10)エントリが作成されます。

5. サーバはマルチキャストストリームデータを送信します。

6. FTDはPIM登録メッセージにマルチキャストパケットをカプセル化し、それらを（ユニキャスト）RPに送信します。この時点で、RPはアクティブなレシーバがあることを認識し、マルチキャストパケットをカプセル化解除して、レシーバに送信します。

7. RPは、マルチキャストツリーに参加するためにFTDにPIM Joinメッセージを送信します。

8. RPからFTDにPIM Register-Stopメッセージが送信されます。

9. FTDはRPに対してネイティブマルチキャストストリーム（PIMカプセル化なし）を送信します。

10. ラストホップルータ(ASA)は、送信元(192.168.1.100)にNET207インターフェイスからの適切なパスがあることを認識し、スイッチオーバーを開始します。PIM Joinメッセージをアップストリームデバイス(FTD)に送信します。

11. ラストホップルータはRPにPIM Pruneメッセージを送信します。

12. FTDはマルチキャストストリームをNET207インターフェイスに転送します。ASAが共有ツリー（RPツリー）から送信元ツリー(SPT)に移動します。

タスク2:PIMブートストラップルータ(BSR)の設定

BSRの基本

- BSR(RFC 5059)は、PIMプロトコルを使用するコントロールプレーンマルチキャストメカニズムで、デバイスはRP情報を動的に学習できます。

- BSR定義：

- 候補RP(C-RP):RPにしたいデバイス。

- 候補BSR(C-BSR):BSRになり、他のデバイスにRPセットをアドバタイズするデバイス。

- BSR：多数のC-BSRの中からBSRに選出されるデバイス。最も高いBSRプライオリティが選出されます。

- RP-set：すべてのC-RPとその優先順位のリスト。

- RP:RPプライオリティが最も低いデバイスが選出されます。

- BSR PIMメッセージ（空）:BSRの選択に使用されるPIMメッセージ。

- BSR PIMメッセージ（通常）:224.0.0.13 IPに送信されるPIMメッセージで、RPセットとBSR情報が含まれています。

BSRの仕組み

1. BSR選択メカニズム。

各C-BSRは、プライオリティを含むPIM BSR空のメッセージを送信します。最も高いプライオリティ（フォールバックが最も高いIP）を持つデバイスが選出され、BSRになります。残りのデバイスは、空のBSRメッセージを送信しません。

選出プロセスで使用されるBSRメッセージには、C-BSRの優先順位情報だけが含まれます。

WiresharkでBSRメッセージを表示するには、次の表示フィルタを使用します。pim.type == 4

2. C-RPは、C-RPプライオリティを含むBSRにユニキャスト BSRメッセージを送信します。

候補RPメッセージ：

WiresharkでBSRメッセージを表示するには、次の表示フィルタを使用します。pim.type == 8

3. BSRはRPセットを構成し、すべてのPIMネイバーにアドバタイズします。

4.ルータ/ファイアウォールはRPセットを取得し、最も低いプライオリティに基づいてRPを選択します。

タスクの要件

次のトポロジに従ってC-BSRとC-RPを設定します。

このタスクでは、FTDはBSRプライオリティ0のOUTSIDEインターフェイスでC-BSRとして自分自身をアナウンスする必要があります。

解決方法

FTDのFMC設定：

導入された設定は次のとおりです。

multicast-routing

!

pim bsr-candidate OUTSIDE 0 0

他のデバイスの設定：

R1

ip multicast-routing

ip pim bsr-candidate Loopback0 0

ip pim rp-candidate Loopback0

!

interface Loopback0

ip address 192.0.2.1 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

!

! PIM is also enabled on the transit interfaces (e.g. G0/0.203, G0/0.207, G0/0.205)

R2では同じですが、C-BSRとC-RPのプライオリティが異なります

ip pim bsr-candidate Loopback0 0 100

ip pim rp-candidate Loopback0 priority 100

ASAでは、マルチキャストがグローバルに有効になっているだけです。これにより、すべてのインターフェイスでPIMが有効になります。

multicast-routing

検証

R2は最も高いプライオリティを持つため、選出されたBSRです。

firepower# show pim bsr-router

PIMv2 BSR information

BSR Election Information

BSR Address: 192.0.2.2             <-- This is the IP of the BSR (R1 lo0)

Uptime: 00:03:35, BSR Priority: 100, Hash mask length: 0

RPF: 192.168.1.70,INSIDE           <-- The interface to the BSR

BS Timer: 00:01:34

This system is candidate BSR

Candidate BSR address: 192.168.103.50, priority: 0, hash mask length: 0

R1はプライオリティが最も低いため、RPとして選択されます。

firepower# show pim group-map

Group Range        Proto    Client    Groups RP address    Info

224.0.1.39/32*     DM       static    0      0.0.0.0

224.0.1.40/32*     DM       static    0      0.0.0.0

224.0.0.0/24*      L-Local  static    1      0.0.0.0

232.0.0.0/8*       SSM      config    0      0.0.0.0

224.0.0.0/4*       SM       BSR       0      192.0.2.1     RPF: OUTSIDE,192.168.103.61     <-- The elected BSR

224.0.0.0/4        SM       BSR       0      192.0.2.2     RPF: INSIDE,192.168.1.70

224.0.0.0/4        SM       static    0      0.0.0.0       RPF: ,0.0.0.0

BSRメッセージはRPFチェックの対象となります。これを確認するには、debug pim bsrを有効にします。

IPv4 BSR: Received BSR message from 192.168.105.50 for 192.0.2.2, BSR priority 100 hash mask length 0

IPv4 BSR: BSR message from 192.168.105.50/NET207 for 192.0.2.2 RPF failed, dropped         <-- The RPF check for the received BSR message failed

RPFインターフェイスを変更する場合は、スタティックなmrouteを設定できます。この例では、ファイアウォールはIP 192.168.105.50からのBSRメッセージを受け入れます。

firepower# show run mroute

mroute 192.0.2.2 255.255.255.255 192.168.105.50

firepower# show pim bsr-router

PIMv2 BSR information

BSR Election Information

BSR Address: 192.0.2.2

Uptime: 01:21:38, BSR Priority: 100, Hash mask length: 0

RPF: 192.168.105.50,NET207      <-- The RPF check points to the static mroute

BS Timer: 00:01:37

This system is candidate BSR

Candidate BSR address: 192.168.103.50, priority: 0, hash mask length: 0

ここで、NET207インターフェイスのBSRメッセージは受け入れられますが、INSIDEではドロップされます。

IPv4 BSR: Received BSR message from 192.168.1.70 for 192.0.2.2, BSR priority 100 hash mask length 0

IPv4 BSR: BSR message from 192.168.1.70/INSIDE for 192.0.2.2 RPF failed, dropped                          <-- RPF failure on INSIDE

...

IPv4 BSR: Received BSR message from 192.168.105.50 for 192.0.2.2, BSR priority 100 hash mask length 0     <-- RPF check is OK

ファイアウォールでトレースによるキャプチャを有効にし、BSRメッセージの処理方法を確認します。

firepower# show capture

capture CAPI type raw-data trace interface INSIDE [Capturing - 276 bytes]

match pim any any

capture CAPO type raw-data trace interface OUTSIDE [Capturing - 176 bytes]

match pim any any

PIM接続はファイアウォールで終端されるため、トレースで有用な情報を表示するには、ボックスへの接続をクリアする必要があります。

firepower# show conn all | i PIM

firepower# show conn all | include PIM

PIM OUTSIDE 192.168.103.61 NP Identity Ifc 224.0.0.13, idle 0:00:23, bytes 116802, flags

PIM NET207 192.168.104.50 NP Identity Ifc 224.0.0.13, idle 0:00:17, bytes 307296, flags

PIM NET207 192.168.104.61 NP Identity Ifc 224.0.0.13, idle 0:00:01, bytes 184544, flags

PIM NET207 192.168.105.50 NP Identity Ifc 224.0.0.13, idle 0:00:18, bytes 120248, flags

PIM INSIDE 192.168.1.70 NP Identity Ifc 224.0.0.13, idle 0:00:27, bytes 15334, flags

PIM OUTSIDE 224.0.0.13 NP Identity Ifc 192.168.103.50, idle 0:00:21, bytes 460834, flags

PIM INSIDE 224.0.0.13 NP Identity Ifc 192.168.1.50, idle 0:00:00, bytes 441106, flags

PIM NET207 224.0.0.13 NP Identity Ifc 192.168.105.60, idle 0:00:09, bytes 458462, flags

firepower# clear conn all addr 224.0.0.13

8 connection(s) deleted.

firepower# clear cap /all

firepower# show capture CAPI packet-number 2 trace

6 packets captured

2: 11:31:44.390421 802.1Q vlan#205 P6 192.168.1.70 > 224.0.0.13 ip-proto-103, length 38        <-- Ingress PIM packet

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 4880 ns

Config:

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 4880 ns

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 3

Type: ROUTE-LOOKUP

Subtype: No ECMP load balancing

Result: ALLOW

Elapsed time: 9760 ns

Config:

Additional Information:

Destination is locally connected. No ECMP load balancing.

Found next-hop 192.168.1.70 using egress ifc INSIDE(vrfid:0)

Phase: 4

Type: CLUSTER-DROP-ON-SLAVE

Subtype: cluster-drop-on-slave

Result: ALLOW

Elapsed time: 4392 ns

Config:

Additional Information:

Phase: 5

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 4392 ns

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

Phase: 6

Type: NAT

Subtype: per-session

Result: ALLOW

Elapsed time: 4392 ns

Config:

Additional Information:

Phase: 7

Type: IP-OPTIONS

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 4392 ns

Config:

Additional Information:

Phase: 8

Type: CLUSTER-REDIRECT

Subtype: cluster-redirect

Result: ALLOW

Elapsed time: 18056 ns

Config:

Additional Information:

Phase: 9

Type: MULTICAST             <-- The multicast process

Subtype: pim

Result: ALLOW

Elapsed time: 976 ns

Config:

Additional Information:

Phase: 10

Type: MULTICAST

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 488 ns

Config:

Additional Information:

Phase: 11

Type: FLOW-CREATION

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 20008 ns

Config:

Additional Information:

New flow created with id 25630, packet dispatched to next module

Result:

input-interface: INSIDE(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: INSIDE(vrfid:0)

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

Time Taken: 76616 ns

RPF障害が原因でPIMパケットがドロップされた場合、トレースには次のように表示されます。

firepower# show capture NET207 packet-number 4 trace

85 packets captured

4: 11:31:42.385951 802.1Q vlan#207 P6 192.168.104.61 > 224.0.0.13 ip-proto-103, length 38        <-- Ingress PIM packet

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 5368 ns

Config:

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 5368 ns

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 3

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 11224 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.168.103.61 using egress ifc OUTSIDE(vrfid:0)

Phase: 4

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 3416 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.168.103.61 using egress ifc OUTSIDE(vrfid:0)

Result:

input-interface: NET207(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: OUTSIDE(vrfid:0)

output-status: up

output-line-status: up

Action: drop

Time Taken: 25376 ns

Drop-reason: (rpf-violated) Reverse-path verify failed, Drop-location: frame 0x0000558f240d6e15 flow (NA)/NA    <-- the packet is dropped due to RPF check failure

ASPテーブルのドロップとキャプチャは、RPFに失敗したパケットを示しています。

firepower# show asp drop

Frame drop:

Reverse-path verify failed (rpf-violated)                                  122       <-- Multicast RPF drops

Flow is denied by configured rule (acl-drop)                               256

FP L2 rule drop (l2_acl)                                                   768

RPF障害が原因で廃棄されたパケットをキャプチャするには、次のコマンドを実行します。

firepower# capture ASP type asp-drop rpf-violated

firepower# show capture ASP | include 224.0.0.13

2: 11:36:20.445960 802.1Q vlan#207 P6 192.168.104.50 > 224.0.0.13 ip-proto-103, length 38

10: 11:36:38.787846 802.1Q vlan#207 P6 192.168.104.61 > 224.0.0.13 ip-proto-103, length 38

15: 11:36:48.299743 802.1Q vlan#207 P6 192.168.104.50 > 224.0.0.13 ip-proto-103, length 46

16: 11:36:48.300063 802.1Q vlan#207 P6 192.168.104.61 > 224.0.0.13 ip-proto-103, length 46

トラブルシューティング手法

ファイアウォールのトラブルシューティング方法は、主にマルチキャストトポロジでのファイアウォールの役割によって異なります。次に、トラブルシューティングの推奨手順を示します。

1. 問題の説明と症状の詳細を明確にする。範囲をコントロールプレーン(IGMP/PIM)またはデータプレーン（マルチキャストストリーム）の問題に絞り込んでください。

2. ファイアウォールでマルチキャストの問題をトラブルシューティングするための必須の前提条件は、マルチキャストトポロジを明確にすることです。  少なくとも、次のものを特定する必要があります。

- マルチキャストトポロジでのファイアウォールの役割（FHR、LHR、RP、またはその他の仲介役割）。

- ファイアウォールで想定されるマルチキャスト入出力インターフェイス。

- RP.

- 送信元の送信元IPアドレス

- マルチキャストは、IPアドレスと宛先ポートをグループ化します。

- マルチキャストストリームのレシーバです。

3.マルチキャストルーティングのタイプ(スタブまたはPIMマルチキャストルーティング)を特定します。

- スタブマルチキャストルーティング：ダイナミックホスト登録を提供し、マルチキャストルーティングを容易にします。スタブマルチキャストルーティング用に設定されている場合、ASAはIGMPプロキシエージェントとして動作します。ASAは、マルチキャストルーティングに全面的に参加する代わりに、IGMPメッセージをアップストリームマルチキャストルータに転送します。これにより、マルチキャストデータの配信がセットアップされます。スタブモードルーティングを特定するには、show igmp interfaceコマンドを使用して、IGMP転送設定を確認します。

firepower# show igmp interface

inside is up, line protocol is up

Internet address is 192.168.2.2/24

IGMP is disabled on interface

outside is up, line protocol is up

Internet address is 192.168.3.1/24

IGMP is enabled on interface

Current IGMP version is 2

IGMP query interval is 125 seconds

IGMP querier timeout is 255 seconds

IGMP max query response time is 10 seconds

Last member query response interval is 1 seconds

Inbound IGMP access group is:

IGMP limit is 500, currently active joins: 0

Cumulative IGMP activity: 0 joins, 0 leaves

IGMP forwarding on interface inside

IGMP querying router is 192.168.3.1 (this system)

インターフェイスでPIMが有効になっているが、ネイバーシップが確立されていない。

firepower# show pim interface

Address          Interface          PIM  Nbr   Hello  DR         DR

Count Intvl  Prior

192.168.2.2      inside             on   0     30     1          this system

192.168.3.1      outside            on   0     30     1          this system

firepower# show pim neighbor

No neighbors found.

PIM-SM/BidirとIGMPフォワーディングは同時にはサポートされません。

RPアドレスなどのオプションは設定できません。

%Error: PIM-SM/Bidir and IGMP forwarding are not supported concurrently

- PIMマルチキャストルーティング:PIMマルチキャストルーティングは最も一般的な導入です。ファイアウォールは、PIM-SMと双方向PIMの両方をサポートします。PIM-SMは、基盤となるユニキャストルーティング情報ベースまたは個別のマルチキャスト対応ルーティング情報ベースを使用するマルチキャストルーティングプロトコルです。マルチキャストグループごとに1つのランデブーポイント(RP)をルートとする単方向共有ツリーを構築し、オプションでマルチキャストソースごとに最短パスツリーを作成します。この導入モードでは、スタブモードとは異なり、ユーザは通常、RPアドレスの設定を行い、ファイアウォールはピアとのPIM隣接関係を確立します。

firepower# show run pim

pim rp-address 10.10.10.1

firepower# show pim group-map

Group Range         Proto   Client   Groups RP address      Info

224.0.1.39/32*      DM      static   0      0.0.0.0

224.0.1.40/32*      DM      static   0      0.0.0.0

224.0.0.0/24*       L-Local static   1      0.0.0.0

232.0.0.0/8*        SSM     config   0      0.0.0.0

224.0.0.0/4*        SM      config   1      10.10.10.1     RPF: inside,192.168.2.1 <--- RP address is 10.10.1.1

224.0.0.0/4         SM      static   0      0.0.0.0         RPF: ,0.0.0.0

firepower# show pim neighbor

Neighbor Address  Interface          Uptime    Expires DR pri Bidir

192.168.2.1       inside             00:02:52  00:01:19 1

192.168.3.100     outside            00:03:03  00:01:39 1 (DR)

4. RPのIPアドレスが設定されていて、到達可能性が高いことを確認します。

firepower# show run pim

pim rp-address 10.10.10.1

firepower# show pim group-map

Group Range         Proto   Client   Groups RP address      Info

224.0.1.39/32*      DM      static   0      0.0.0.0

224.0.1.40/32*      DM      static   0      0.0.0.0

224.0.0.0/24*       L-Local static   1      0.0.0.0

232.0.0.0/8*        SSM     config   0      0.0.0.0

224.0.0.0/4*        SM      config   1      10.10.10.1     RPF: inside,192.168.2.1 <--- RP is 10.10.10.1

224.0.0.0/4         SM      static   0      0.0.0.0         RPF: ,0.0.0.0

firepower# show pim group-map

Group Range         Proto   Client   Groups RP address      Info

224.0.1.39/32*      DM      static   0      0.0.0.0

224.0.1.40/32*      DM      static   0      0.0.0.0

224.0.0.0/24*       L-Local static   1      0.0.0.0

232.0.0.0/8*        SSM     config   0      0.0.0.0

224.0.0.0/4*        SM      config   1      192.168.2.2     RPF: Tunnel0,192.168.2.2 (us) <--- “us” means RP is the firewall. This means FTD is the RP

224.0.0.0/4         SM      static   0      0.0.0.0         RPF: ,0.0.0.0

警告：ファイアウォールをRPとFHRの両方に同時に設定することはできません。

5.マルチキャストトポロジでのファイアウォールの役割と問題の症状に応じて、追加の出力を確認します。

FHR

- インターフェイスTunnel0のステータスをチェックします。このインターフェイスは、PIMペイロード内のrawマルチキャストトラフィックをカプセル化し、PIMレジスタビットが設定されたRPにユニキャストパケットを送信するために使用されます。

firepower# show interface detail  | b Interface Tunnel0

Interface Tunnel0 "", is up, line protocol is up

Hardware is   Available but not configured via nameif

MAC address 0000.0000.0000, MTU not set

IP address unassigned

Control Point Interface States:

Interface number is un-assigned

Interface config status is active

Interface state is active

firepower# show pim tunnel

Interface          RP Address        Source Address

Tunnel0            10.10.10.1       192.168.2.2

- mroutesをチェックします。

firepower# show mroute

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(192.168.2.1, 230.1.1.1), 00:00:07/00:03:22, flags: SFT

Incoming interface: inside

RPF nbr: 192.168.2.1, Registering <--- Registering state

Immediate Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:00:07/00:03:26

Tunnel0, Forward, 00:00:07/never <--- Tunnel0 is in OIL, that indicates raw traffic is encapsulated.

ファイアウォールがRegister-Stopビットを含むPIMパケットを受信すると、OILからTunnel0が削除されます。その後、ファイアウォールはカプセル化を停止し、出力インターフェイス経由でrawマルチキャストトラフィックを送信します。

firepower# show mroute

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(192.168.2.1, 230.1.1.1), 00:07:26/00:02:59, flags: SFT

Incoming interface: inside

RPF nbr: 192.168.2.1

Immediate Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:07:26/00:02:59

- PIMレジスタカウンタを確認します。

firepower# show pim traffic

PIM Traffic Counters

Elapsed time since counters cleared: 00:13:13

Received     Sent

Valid PIM Packets             42           58

Hello                         27           53

Join-Prune                    9            0

Register                      0            8  <--- Sent to the RP

Register Stop                 6            0  <--- Received from the RP

Assert                        0            0

Bidir DF Election             0            0

Errors:

Malformed Packets                           0

Bad Checksums                               0

Send Errors                                 0

Packet Sent on Loopback Errors              0

Packets Received on PIM-disabled Interface  0

Packets Received with Unknown PIM Version   0

Packets Received with Incorrect Addressing  0

- ファイアウォールとRPの間のユニキャストPIMパケットキャプチャを確認します。

firepower# capture capo interface outside match pim any host 10.10.10.1 <--- RP IP

firepower# show capture  capi

4 packets captured

1: 09:53:28.097559       192.168.3.1 > 10.10.10.1  ip-proto-103, length 50     <--- Unicast to RP

2: 09:53:32.089167       192.168.3.1 > 10.10.10.1  ip-proto-103, length 50

3: 09:53:37.092890       192.168.3.1 > 10.10.10.1  ip-proto-103, length 50

4: 09:53:37.095850       10.10.10.1 > 192.168.3.1  ip-proto-103, length 18     <--- Unicast from RP

- 追加の出力を収集します（x.x.x.xはマルチキャストグループ、y.y.y.yはRP IP）。出力を数回収集することをお勧めします。

show conn all protocol udp address x.x.x.x

show local-host x.x.x.x

show asp event dp-cp

show asp drop

show asp cluster counter

show asp table routing y.y.y.y

show route y.y.y.y

show mroute

show pim interface

show pim neighbor

show pim traffic

show igmp interface

show mfib count

- 生のマルチキャストインターフェイスパケットとASPドロップキャプチャを収集します。

capture capi interface

buffer 32000000 match udp host X host Z <--- (ingress capture for multicast UDP traffic from host X to group Z)

capture capo interface

buffer 32000000 match udp host X host Z <--- (egress capture for multicast UDP traffic from host X to group Z)

capture asp type asp-drop buffer 32000000 match udp host X host Z <--- (ASP drop capture for multicast UDP traffic from host X to group Z)

- Syslogメッセージ：一般的なIDは、302015、302016、および710005です。

RP

- インターフェイスTunnel0のステータスをチェックします。このインターフェイスは、PIMペイロード内のrawマルチキャストトラフィックをカプセル化し、PIM-stopビットが設定されたユニキャストパケットをFHRに送信するために使用されます。

firepower# show interface detail  | b Interface Tunnel0

Interface Tunnel0 "", is up, line protocol is up

Hardware is   Available but not configured via nameif

MAC address 0000.0000.0000, MTU not set

IP address unassigned

Control Point Interface States:

Interface number is un-assigned

Interface config status is active

Interface state is active

firepower# show pim tunnel

Interface          RP Address        Source Address

Tunnel0            192.168.2.2       192.168.2.2

Tunnel0            192.168.2.2        -

- mroutesをチェックします。

firepower# show mroute

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(*, 230.1.1.1), 01:04:30/00:02:50, RP 192.168.2.2, flags: S <--- *,G entry

Incoming interface: Tunnel0

RPF nbr: 192.168.2.2

Immediate Outgoing interface list:

outside, Forward, 01:04:30/00:02:50

(192.168.1.100, 230.1.1.1), 00:00:04/00:03:28, flags: ST S <--- S,G entry

Incoming interface: inside

RPF nbr: 192.168.2.1

Immediate Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:00:03/00:03:25

- PIMカウンタを確認します。

firepower # show pim traffic

PIM Traffic Counters

Elapsed time since counters cleared: 02:24:37

Received     Sent

Valid PIM Packets             948          755

Hello                         467          584

Join-Prune                    125          32

Register                      344          16

Register Stop                 12           129

Assert                        0            0

Bidir DF Election             0            0

Errors:

Malformed Packets                           0

Bad Checksums                               0

Send Errors                                 0

Packet Sent on Loopback Errors              0

Packets Received on PIM-disabled Interface  0

Packets Received with Unknown PIM Version   0

Packets Received with Incorrect Addressing  0

- 追加の出力を収集します（x.x.x.xはマルチキャストグループ、y.y.y.yはRP IP）。出力を数回収集することをお勧めします。

show conn all protocol udp address x.x.x.x

show conn all | i PIM

show local-host x.x.x.x

show asp event dp-cp

show asp drop

show asp cluster counter

show asp table routing y.y.y.y

show route y.y.y.y

show mroute

show pim interface

show pim neighbor

show igmp interface

show mfib count

- rawマルチキャストインターフェイスパケットとASPドロップキャプチャを収集します。

capture capi interface

buffer 32000000 match udp host X host Z <--- (ingress capture for multicast UDP traffic from host X to group Z)

capture capo interface

buffer 32000000 match udp host X host Z <--- (egress capture for multicast UDP traffic from host X to group Z)

capture asp type asp-drop buffer 32000000 match udp host X host Z <--- (ASP drop capture for multicast UDP traffic from host X to group Z)

- Syslog：一般的なIDは、302015、302016、および710005です。

LHR

RPと次の追加チェックのセクションで説明した手順を検討します。

- Mroutes:

firepower# show mroute

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(*, 230.1.1.1), 00:23:30/never, RP 10.10.10.1, flags: SCJ <--- C flag means connected receiver

Incoming interface: inside

RPF nbr: 192.168.2.1

Immediate Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:23:30/never

(192.168.1.100, 230.1.1.1), 00:00:36/00:03:04, flags: SJT <--- J flag indicates switchover to SPT, T flag indicates that packets have been received on the shortest path source tree.

Incoming interface: inside

RPF nbr: 192.168.2.1

Inherited Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:23:30/never

(*, 230.1.1.2), 00:01:50/never, RP 10.10.10.1, flags: SCJ <--- C flag means connected receiver

Incoming interface: inside

RPF nbr: 192.168.2.1

Immediate Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:01:50/never

(192.168.1.100, 230.1.1.2), 00:00:10/00:03:29, flags: SJT <--- <--- J flag indicates switchover to SPT, T flag indicates that packets have been received on the shortest path source tree.

Incoming interface: inside

RPF nbr: 192.168.2.1

Inherited Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:01:50/never

- IGMPグループ：

firepower# show igmp groups detail <--- The list of IGMP groups

Interface:      outside

Group:          230.1.1.1

Uptime:         00:21:42

Router mode:    EXCLUDE (Expires: 00:03:17)

Host mode:      INCLUDE

Last reporter:  192.168.3.100 <--- Host joined group 230.1.1.1

Source list is empty

Interface:      outside

Group:          230.1.1.2

Uptime:         00:00:02

Router mode:    EXCLUDE (Expires: 00:04:17)

Host mode:      INCLUDE

Last reporter:  192.168.3.101 <--- Host joined group 230.1.1.2

Source list is empty

- IGMPトラフィック統計情報：

firepower# show igmp traffic

IGMP Traffic Counters

Elapsed time since counters cleared: 1d04h

Received     Sent

Valid IGMP Packets            2468         856

Queries                       2448         856

Reports                       20           0

Leaves                        0            0

Mtrace packets                0            0

DVMRP packets                 0            0

PIM packets                   0            0

Errors:

Malformed Packets             0

Martian source                0

Bad Checksums                 0

PIMトラブルシューティングコマンド（チートシート）

コマンド

説明

show running-config multicast-routingを使用します。

マルチキャストルーティングがファイアウォールで有効になっているかどうかを確認するには

show run mroute

ファイアウォールに設定されたスタティックmrouteを表示するには

show running-config pimを実行します。

ファイアウォールのPIM設定を表示するには

show pim interfaceコマンド

どのファイアウォールインターフェイスでPIMが有効になっており、PIMネイバーが存在するかを確認します。

show pim neighborコマンド

PIMネイバーを表示するには

show pim group-map（PIMのグループマップを表示）

RPにマッピングされたマルチキャストグループを表示するには

show mroute

完全なマルチキャストルーティングテーブルを表示するには

show mroute 230.10.10.10

特定のマルチキャストグループのマルチキャストテーブルを表示するには

show pim tunnel（PIMトンネルの表示）

ファイアウォールとRPの間にPIMトンネルが構築されているかどうかを確認する

show conn all detail address RP_IP_ADDRESS（すべての詳細アドレスのRP_IP_ADDRESS）

ファイアウォールとRPの間で接続（PIMトンネル）が確立されているかどうかを確認する

show pim topology

ファイアウォールPIMトポロジ出力を表示するには

PIMのデバッグ

このデバッグでは、ファイアウォールとの間で送受信されるすべてのPIMメッセージが表示されます

debug pim group 230.10.10.10

このデバッグでは、特定のマルチキャストグループに関するファイアウォールとの間のすべてのPIMメッセージが表示されます

show pim traffic

送受信されたPIMメッセージに関する統計情報を表示する

show asp clusterカウンタ

低速パスと高速パスとコントロールポイントで処理されたパケットの数を確認する

show asp drop

ファイアウォール上のすべてのソフトウェアレベルのドロップを表示する

capture CAP interface INSIDE trace match pim any any

ファイアウォール上の入力PIMマルチキャストパケットをキャプチャしてトレースするため

cap interface INSIDEトレースのキャプチャ：udp host 224.1.2.3 any

入力マルチキャストストリームをキャプチャしてトレースする

show pim bsr-router

選出されたBSRルータを確認する

show conn allアドレス224.1.2.3

親マルチキャスト接続を表示する

show local-host 224.1.2.3（ローカルホストの表示）

子/スタブマルチキャスト接続を表示する

ファイアウォールキャプチャの詳細については、「Firepower脅威対策キャプチャとPacket Tracerを使用する」を参照してください。

既知の問題

Firepowerマルチキャストの制限：

- IPv6をサポートしない

- PIM/IGMPマルチキャストは、トラフィックゾーン(EMCP)内のインターフェイスではサポートされません。

- ファイアウォールをRPとFHRに同時に設定することはできません。

- show conn allコマンドでは、IDマルチキャスト接続だけが表示されます。スタブ/セカンダリマルチキャスト接続を表示するには、show local-host <group IP> コマンドを使用します。

PIMはvPC Nexusではサポートされない

Nexus vPCとファイアウォールの間にPIMアジャセンシー関係を展開しようとすると、次に示すNexusの制限があります。

Nexus プラットフォームにおける仮想ポート チャネルを介したルーティングでサポートされるトポロジ

NGFWの観点からは、次のドロップをトレースしてキャプチャを確認できます。

Result:

input-interface: NET102

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: NET102

output-status: up

output-line-status: up

Action: drop

Drop-reason: (no-mcast-intrf) FP no mcast output intrf      <-- The ingress multicast packet is dropped

ファイアウォールがRP登録を完了できません：

firepower# show mroute 224.1.2.3

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(*, 224.1.2.3), 01:05:21/never, RP 10.1.0.209, flags: SCJ

Incoming interface: OUTSIDE

RPF nbr: 10.1.104.10

Immediate Outgoing interface list:

Server_102, Forward, 01:05:21/never

(10.1.1.48, 224.1.2.3), 00:39:15/00:00:04, flags: SFJT

Incoming interface: NET102

RPF nbr: 10.1.1.48, Registering         <-- The RP Registration is stuck

Immediate Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward, 00:39:15/never

宛先ゾーンがサポートされていない

マルチキャストトラフィックに一致するアクセスコントロールポリシールールには、宛先セキュリティゾーンを指定できません。

これは、FMCユーザガイドにも記載されています。

HSRPが原因でファイアウォールが上流に位置するルータへのPIMメッセージを送信しない

この場合、ファイアウォールには、ホットスタンバイ冗長プロトコル(HSRP)IP 192.168.1.1およびルータR1とR2とのPIMネイバーシップを経由するデフォルトルートがあります。

firepower# show run route

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 1

ファイアウォールは、R1とR2の外部インターフェイスIPと物理インターフェイスIPの間にPIM隣接関係を確立します。

firepower# show pim neighbor

Neighbor Address  Interface          Uptime    Expires DR pri Bidir

192.168.1.1       outside            01:18:27  00:01:25 1

192.168.1.2       outside            01:18:03  00:01:29 1 (DR)

ファイアウォールはアップストリームネットワークにPIM Joinメッセージを送信しません。PIM debugコマンドのdebug pimは次の出力を示します。

firepower# debug pim

...

IPv4 PIM: Sending J/P to an invalid neighbor: outside 192.168.1.1

RFC 2362 には「ルータは、(S,G)、(*,G)、および (*,*,RP) の各エントリに関連付けられた明確な RPF ネイバーに対して、定期的に Join/Prune メッセージを送信する。Join/Prune メッセージは、RPF ネイバーが PIM ネイバーである場合にのみ送信される」と定義されています。」

この問題を軽減するために、ユーザはスタティックなmrouteエントリをファイアウォールに追加できます。ルータは、2つのルータインターフェイスIPアドレスの1つ、192.168.1.2または192.168.1.3（通常はHSRPアクティブルータIP）をポイントしている必要があります。

以下に例を挙げます。

firepower# show run mroute

firepower# mroute 172.16.1.1 255.255.255.255 192.168.1.2

スタティックなmrouteの設定が完了すると、RPFルックアップのために、ファイアウォールはASAのユニキャストルーティングテーブルではなくマルチキャストルーティングテーブルを優先し、PIMメッセージをネイバー192.168.1.2に直接送信します。

注：スタティックなmrouteは、mrouteがアドレスまたはネットマスクごとに1つのネクストホップしか受け入れないため、HSRP冗長性の有用性を損なうものです。mrouteコマンドで指定されたネクストホップに障害が発生したり、到達不能になった場合、ファイアウォールは他のルータにフォールバックしません。

ファイアウォールがLANセグメントのDRでない場合、LHRと見なされない

ファイアウォールには、LANセグメントのPIMネイバーとしてR1があります。R1はPIM DRです。

firepower# show pim neighbor

Neighbor Address  Interface          Uptime    Expires DR pri Bidir

192.168.1.3       inside             00:12:50  00:01:38 1 (DR)

クライアントからのIGMP参加要求を受信した場合、ファイアウォールはLHRになりません。

mrouteはOILとして追加のNullを示し、Prunedフラグを持っています。

firepower# show mroute

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(*, 230.1.1.1), 00:06:30/never, RP 0.0.0.0, flags: SPC

Incoming interface: Null

RPF nbr: 0.0.0.0

Immediate Outgoing interface list:

inside, Null, 00:06:30/never <--- OIL has inside and Null

ファイアウォールをLHRにするため、インターフェイスのDRプライオリティを上げることができます。

firepower# interface GigabitEthernet0/0

firepower# pim dr-priority 2

firepower# show pim neighbor

Neighbor Address  Interface          Uptime    Expires DR pri Bidir

192.168.1.3       inside             17:05:28  00:01:41 1

PIM debugコマンドのdebug pimは次の出力を示します。

firepower# debug pim

firepower#

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) inside Start being last hop <--- Firewall considers itself as the lasp hop

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) Start being last hop

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) Start signaling sources

IPv4 PIM: [0] (*,230.1.1.1/32) NULLIF-skip MRIB modify NS

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) inside FWD state change from Prune to Forward

IPv4 PIM: [0] (*,230.1.1.1/32) inside MRIB modify F NS

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) Updating J/P status from Null to Join

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) J/P scheduled in 0.0 secs

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) Processing timers

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) J/P processing

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) Periodic J/P scheduled in 50 secs

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) No RPF interface to send J/P

PrunedフラグとNullはmrouteから削除されます。

firepower# show mroute

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(*, 230.1.1.1), 16:48:23/never, RP 0.0.0.0, flags: SCJ

Incoming interface: Null

RPF nbr: 0.0.0.0

Immediate Outgoing interface list:

inside, Forward, 16:48:23/never

Reverse Path Forwarding(RPF)チェックの失敗によりファイアウォールがマルチキャストパケットをドロップする

この場合、ファイアウォールには外部インターフェイスを経由するマスクが255.255.255.128のより詳細なルートがあるため、マルチキャストUDPパケットはRPF障害のためにドロップされます。

firepower# capture capi type raw-data trace interface inside match udp any any

firepower# show captureture capi packet-number 1 trace

106 packets captured

1: 08:57:18.867234       192.168.2.2.12345 > 230.1.1.1.12354:  udp 500

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 2684 ns

Config:

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 2684 ns

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 3

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 13664 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.168.1.100 using egress ifc  outside

Phase: 4

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Elapsed time: 8296 ns

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.168.1.100 using egress ifc  outside

Result:

input-interface: inside

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: outside

output-status: up

output-line-status: up

Action: drop

Time Taken: 27328 ns

Drop-reason: (rpf-violated) Reverse-path verify failed, Drop-location: frame 0x0000556bcb1069dd flow (NA)/NA

firepower# show route static

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

S        192.168.2.0 255.255.255.128 [1/0] via 192.168.1.100, outside

ASPドロップキャプチャは、rpf-violatedドロップの理由を示します。

firepower# show capture asp

Target:     OTHER

Hardware:   ASAv

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.19(1)

ASLR enabled, text region 556bc9390000-556bcd0603dd

21 packets captured

1: 09:00:53.608290       192.168.2.2.12345 > 230.1.1.1.12354:  udp 500 Drop-reason: (rpf-violated) Reverse-path verify failed, Drop-location: frame 0x0000556bcb1069dd flow (NA)/NA

2: 09:00:53.708032       192.168.2.2.12345 > 230.1.1.1.12354:  udp 500 Drop-reason: (rpf-violated) Reverse-path verify failed, Drop-location: frame 0x0000556bcb1069dd flow (NA)/NA

3: 09:00:53.812152       192.168.2.2.12345 > 230.1.1.1.12354:  udp 500 Drop-reason: (rpf-violated) Reverse-path verify failed, Drop-location: frame 0x0000556bcb1069dd flow (NA)/NA

4: 09:00:53.908613       192.168.2.2.12345 > 230.1.1.1.12354:  udp 500 Drop-reason: (rpf-violated) Reverse-path verify failed, Drop-location: frame 0x0000556bcb1069dd flow (NA)/NA

MFIB出力のRPF失敗カウンタが増加します。

firepower# show mfib 230.1.1.1 count

IP Multicast Statistics

7 routes, 4 groups, 0.00 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 230.1.1.1

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 6788/6788/0

...

firepower# show mfib 230.1.1.1 count

IP Multicast Statistics

7 routes, 4 groups, 0.00 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 230.1.1.1

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 6812/6812/0 <--- RPF failed counter increased

解決策は、RPFチェックの障害を修正することです。1つのオプションは、スタティックルートを削除することです。

RPFチェックの失敗がこれ以上ない場合、パケットは転送され、MFIB出力のForwardingカウンタが増加します。

firepower# show mfib 230.1.1.1 count

IP Multicast Statistics

8 routes, 4 groups, 0.25 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 230.1.1.1

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 9342/9342/0

Source: 192.168.2.2,

Forwarding: 1033/9/528/39, Other: 0/0/0

Tot. shown: Source count: 1, pkt count: 0

...

firepower# show mfib 230.1.1.1 count

IP Multicast Statistics

8 routes, 4 groups, 0.25 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 230.1.1.1

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 9342/9342/0

Source: 192.168.2.2,

Forwarding: 1044/10/528/41, Other: 0/0/0 <--- Forward counter increased

Tot. shown: Source count: 1, pkt count: 0

ソースツリーへのPIMスイッチオーバー時にファイアウォールがPIM参加を生成しない

この場合、ファイアウォールはdmzインターフェイスR4 > FW > R6を介してマルチキャスト送信元へのパスを学習しますが、送信元からクライアントへの最初のトラフィックパスはR6 > RP > DW > R4です。

firepower# show route 192.168.6.100

Routing entry for 192.168.6.0 255.255.255.0

Known via "ospf 1", distance 110, metric 11, type intra area

Last update from 192.168.67.6 on dmz, 0:36:22 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.67.6, from 192.168.67.6, 0:36:22 ago, via dmz

Route metric is 11, traffic share count is 1

R4はSPTスイッチオーバーを開始し、SPTスイッチオーバーのしきい値に達すると、送信元固有のPIM joinメッセージを送信します。ファイアウォールではSPTスイッチオーバーは行われず、(S,G)mrouteにはTフラグがありません。

firepower# show mroute

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(*, 230.1.1.1), 00:00:05/00:03:24, RP 10.5.5.5, flags: S

Incoming interface: inside

RPF nbr: 192.168.57.5

Immediate Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:00:05/00:03:24

(192.168.6.100, 230.1.1.1), 00:00:05/00:03:24, flags: S

Incoming interface: dmz

RPF nbr: 192.168.67.6

Immediate Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:00:05/00:03:2

PIM debugコマンドdebug pimは、ピアR4から2つの受信PIM Join要求(S、G)および(S、G)を示します。ファイアウォールが(*,G)アップストリームに対するPIM Join要求を送信しましたが、ネイバー192.168.67.6が無効なため、送信元固有の要求を送信できませんでした。

firepower# debug pim

IPv4 PIM: Received J/P on outside from 192.168.47.4 target: 192.168.47.7 (to us) <--- 1st PIM join to the firewall

IPv4 PIM: J/P entry: Join root: 10.5.5.5 group: 230.1.1.1 flags:  RPT WC S <--- 1st PIM join with root at the RP

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) Create entry

IPv4 PIM: [0] (*,230.1.1.1/32) MRIB modify DC

IPv4 PIM: [0] (*,230.1.1.1/32) inside MRIB modify A

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) outside J/P state changed from Null to Join

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) outside Raise J/P expiration timer to 210 seconds

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) outside FWD state change from Prune to Forward

IPv4 PIM: [0] (*,230.1.1.1/32) outside MRIB modify F NS

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) Updating J/P status from Null to Join

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) J/P scheduled in 0.0 secs

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) Processing timers

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) J/P processing

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) Periodic J/P scheduled in 50 secs

IPv4 PIM: (*,230.1.1.1) J/P adding Join on inside

IPv4 PIM: Sending J/P message for neighbor 192.168.57.5 on inside for 1 groups   <--- PIM Join sent from the firewall

IPv4 PIM: Received J/P on outside from 192.168.47.4 target: 192.168.47.7 (to us) <--- 1st PIM join to the firewall

IPv4 PIM: J/P entry: Join root: 192.168.6.100 group: 230.1.1.1 flags:  S         <--- 1st PIM join with root at the source

IPv4 PIM: (192.168.6.100,230.1.1.1) Create entry

IPv4 PIM: Adding monitor for 192.168.6.100

IPv4 PIM: RPF lookup for root 192.168.6.100: nbr 192.168.67.6, dmz via the rib

IPv4 PIM: (192.168.6.100,230.1.1.1) RPF changed from 0.0.0.0/- to 192.168.67.6/dmz

IPv4 PIM: (192.168.6.100,230.1.1.1) Source metric changed from [0/0] to [110/11]

IPv4 PIM: [0] (192.168.6.100,230.1.1.1/32) MRIB modify DC

IPv4 PIM: [0] (192.168.6.100,230.1.1.1/32) inside MRIB modify A

IPv4 PIM: [0] (192.168.6.100,230.1.1.1/32) outside MRIB modify F NS

IPv4 PIM: (192.168.6.100,230.1.1.1) outside J/P state changed from Null to Join

IPv4 PIM: (192.168.6.100,230.1.1.1) outside Imm FWD state change from Prune to Forward

IPv4 PIM: (192.168.6.100,230.1.1.1) Updating J/P status from Null to Join

IPv4 PIM: (192.168.6.100,230.1.1.1) J/P scheduled in 0.0 secs

IPv4 PIM: [0] (192.168.6.100,230.1.1.1/32) dmz MRIB modify NS

IPv4 PIM: (192.168.6.100,230.1.1.1) outside Raise J/P expiration timer to 210 seconds

IPv4 PIM: (192.168.6.100,230.1.1.1) Processing timers

IPv4 PIM: (192.168.6.100,230.1.1.1) J/P processing

IPv4 PIM: (192.168.6.100,230.1.1.1) Periodic J/P scheduled in 50 secs

IPv4 PIM: (192.168.6.100,230.1.1.1) J/P adding Join on dmz

IPv4 PIM: Sending J/P to an invalid neighbor: dmz 192.168.67.6  <--- Invalid neighbor

show pim neigbourコマンドの出力にR6がありません。

firepower# show pim neighbor

Neighbor Address  Interface          Uptime    Expires DR pri Bidir

192.168.47.4      outside            00:21:12  00:01:44 1

192.168.57.5      inside             02:43:43  00:01:15 1

ファイアウォールインターフェイスdmzでPIMが有効になっている。

firepower# show pim interface

Address          Interface          PIM  Nbr   Hello  DR         DR

Count Intvl  Prior

192.168.47.7     outside            on   1     30     1          this system

192.168.67.7     dmz                on   0     30     1          this system

192.168.57.7     inside             on   1     30     1          this system

R6インターフェイスでPIMが無効になっている。

R6# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0         192.168.6.1     YES manual up                    up

GigabitEthernet0/1         192.168.56.6    YES manual up                    up

GigabitEthernet0/2         unassigned      YES unset  administratively down down

GigabitEthernet0/3         192.168.67.6    YES manual up                    up

Tunnel0                    192.168.56.6    YES unset  up                    up

R6# show ip pim interface GigabitEthernet0/3 detail

GigabitEthernet0/3 is up, line protocol is up

Internet address is 192.168.67.6/24

Multicast switching: fast

Multicast packets in/out: 0/123628

Multicast TTL threshold: 0

PIM: disabled <--- PIM is disabled

Multicast Tagswitching: disabled

解決策は、R6のインターフェイスGigabitEthernet0/3でPIMを有効にすることです。

R6(config-if)#interface GigabitEthernet0/3

R6(config-if)#ip pim sparse-mode

R6(config-if)#

*Apr 21 13:17:14.575: %PIM-5-NBRCHG: neighbor 192.168.67.7 UP on interface GigabitEthernet0/3

*Apr 21 13:17:14.577: %PIM-5-DRCHG: DR change from neighbor 0.0.0.0 to 192.168.67.7 on interface GigabitEthernet0/3 <--- DR changed

ファイアウォールは、SPTスイッチオーバーを示すTフラグをインストールします：を入力します。

firepower# show mroute

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(*, 230.1.1.1), 00:26:30/00:02:50, RP 10.5.5.5, flags: S

Incoming interface: inside

RPF nbr: 192.168.57.5

Immediate Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:26:30/00:02:50

(192.168.6.100, 230.1.1.1), 00:26:30/00:03:29, flags: ST

Incoming interface: dmz

RPF nbr: 192.168.67.6

Immediate Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:26:30/00:02:39

パントレート制限によりファイアウォールが最初の数パケットをドロップする

ファイアウォールがFPで新しいマルチキャストストリームの最初のパケットを受信する場合、CPによる追加処理が必要になる場合があります。この場合、FPは追加操作のためにSP(FP > SP > CP)を介してパケットをCPにパントします。

- 入力インターフェイスとIDインターフェイス間のFPでの親接続の作成。

- RPF検証、PIMカプセル化（ファイアウォールがFHRの場合）、OILチェックなど、その他のマルチキャスト固有のチェック。

- mrouteテーブルの着信インターフェイスと発信インターフェイスを使用した(S,G)エントリの作成。

- 着信インターフェイスと発信インターフェイス間のFPでの子/スタブ接続の作成。

コントロールプレーン保護の一部として、ファイアウォールはCPにパントされるパケットのレートを内部で制限します。

レートを超えるパケットは、punt-rate-limitドロップの理由でドロップされます。

firepower# show asp drop

Frame drop:

Punt rate limit exceeded (punt-rate-limit) 2062

SPからCPにパントされたマルチキャストパケットの数を確認するには、show asp cluster counterコマンドを使用します。

firepower# show asp cluster counter

Global dp-counters:

Context specific dp-counters:

MCAST_FP_FROM_PUNT              30      Number of multicast packets punted from CP to FP

MCAST_FP_TO_SP                  2680    Number of multicast packets punted from FP to SP

MCAST_SP_TOTAL                  2710    Number of total multicast packets processed in SP

MCAST_SP_FROM_PUNT              30      Number of multicast packets punted from CP to SP <--- Number of packets punted to CP from SP

MCAST_SP_FROM_PUNT_FORWARD      30      Number of multicast packets coming from CP that are forwarded

MCAST_SP_PKTS                   30      Number of multicast packets that require slow-path attention

MCAST_SP_PKTS_TO_CP             30      Number of multicast packets punted to CP from SP

MCAST_FP_CHK_FAIL_NO_HANDLE     2650    Number of multicast packets failed with no flow mcast_handle

MCAST_FP_CHK_FAIL_NO_FP_FWD     30      Number of multicast packets that cannot be fast-path forwarded

show asp event dp-cp puntコマンドを使用して、FP > CPキューのパケット数と15秒のレートを確認します。

firepower# show asp event dp-cp punt | begin EVENT-TYPE

EVENT-TYPE          ALLOC ALLOC-FAIL ENQUEUED ENQ-FAIL  RETIRED 15SEC-RATE

punt                  24452        0      24452      0      10852     1402

multicast           23800        0      23800      0      10200     1402

pim                 652          0      652        0      652          0

mrouteが設定され、FPで親子接続が確立されると、パケットは既存の接続の一部としてFPに転送されます。この場合、FPはパケットをCPにパントしません。

ファイアウォールは新しいマルチキャストストリームの最初のパケットをどのように処理しますか。

ファイアウォールがデータパス内の新しいマルチキャストストリームの最初のパケットを受信すると、ファイアウォールは次のアクションを実行します。

1. セキュリティポリシーでパケットが許可されているかどうかを確認します。

2. パスFPを介してパケットをCPにパントします。

3. 入力インターフェイスとIDインターフェイスの間に親接続を作成します。

firepower# show capture capi packet-number 1 trace

10 packets captured

1: 08:54:15.007003       192.168.1.100.12345 > 230.1.1.1.12345:  udp 400

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 3

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Found next-hop 192.168.2.1 using egress ifc  inside

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

Phase: 5

Type: NAT

Subtype: per-session

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Phase: 6

Type: IP-OPTIONS

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Phase: 7

Type: CLUSTER-REDIRECT

Subtype: cluster-redirect

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Phase: 8

Type: QOS

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Phase: 9

Type: MULTICAST

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Phase: 10

Type: FLOW-CREATION

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

New flow created with id 19, packet dispatched to next module <--- New flow

Result:

input-interface: inside

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: inside

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

Syslog:

firepower# Apr 24 2023 08:54:15: %ASA-7-609001: Built local-host inside:192.168.1.100

Apr 24 2023 08:54:15: %FTD-7-609001: Built local-host identity:230.1.1.1

Apr 24 2023 08:54:15: %FTD-6-302015: Built inbound UDP connection 19 for inside:192.168.1.100/12345 (192.168.1.100/12345) to identity:230.1.1.1/12345 (230.1.1.1/12345) <--- Syslog for a newly built connection

この接続は、show conn allコマンドの出力に表示されます。

firepower# show conn all protocol udp

13 in use, 17 most used

UDP inside  192.168.1.100:12345 NP Identity Ifc  230.1.1.1:12345, idle 0:00:02, bytes 0, flags –

4. CPは、RPF検証、PIMカプセル化（ファイアウォールがFHRの場合）、OILチェックなど、追加のマルチキャスト固有のチェックのためにマルチキャストプロセスを実行します。

5. CPは、mrouteに着信インターフェイスと発信インターフェイスを持つ(S,G)エントリを作成します。

firepower# show mroute

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,

C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(*, 230.1.1.1), 00:19:28/00:03:13, RP 192.168.192.168, flags: S

Incoming interface: inside

RPF nbr: 192.168.2.1

Immediate Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:19:28/00:03:13

(192.168.1.100, 230.1.1.1), 00:08:50/00:03:09, flags: ST

Incoming interface: inside

RPF nbr: 192.168.2.1

Immediate Outgoing interface list:

outside, Forward, 00:00:32/00:02:57

6. CPは、着信インターフェイスと発信インターフェイスの間に子/スタブ接続を作成するように、CP > SP > FPパス経由でFPに指示します。

この接続は、show local-hostコマンドの出力にのみ表示されます。

firepower# show local-host

Interface outside: 5 active, 5 maximum active

local host: <224.0.0.13>,

local host: <192.168.3.100>,

local host: <230.1.1.1>,

Conn:

UDP outside  230.1.1.1:12345 inside  192.168.1.100:12345, idle 0:00:04, bytes 4000, flags -

local host: <224.0.0.5>,

local host: <224.0.0.1>,

Interface inside: 4 active, 5 maximum active

local host: <192.168.1.100>,

Conn:

UDP outside  230.1.1.1:12345 inside  192.168.1.100:12345, idle 0:00:04, bytes 4000, flags -

local host: <224.0.0.13>,

local host: <192.168.2.1>,

local host: <224.0.0.5>,

Interface nlp_int_tap: 0 active, 2 maximum active

Interface any: 0 active, 0 maximum active

Cisco Bug ID CSCwe21280の修正が適用されたソフトウェアバージョン の場合、子/スタブ接続のsyslogメッセージ302015も生成されます。

Apr 24 2023 08:54:15: %FTD-6-302015: Built outbound UDP connection 20 for outside:230.1.1.1/12345 (230.1.1.1/12345) to inside:192.168.1.100/12345 (192.168.1.100/12345) <--- Syslog for a newly built connection

親と子/スタブの両方の接続が確立されると、入力パケットは既存の接続と一致し、FPで転送されます。

firepower# show capture capi trace packet-number 2

10 packets captured

2: 08:54:15.020567       192.168.1.100.12345 > 230.1.1.1.12345:  udp 400

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

MAC Access list

Phase: 3

Type: FLOW-LOOKUP

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Found flow with id 19, using existing flow <--- Existing flow

Result:

input-interface: inside

input-status: up

input-line-status: up

Action: allow

ICMPマルチキャストトラフィックのフィルタリング

ACLを使用してICMPマルチキャストトラフィックをフィルタリングすることはできません。コントロールプレーンポリシー(ICMP)を使用する必要があります。

Cisco Bug ID CSCsl26860 ASAがマルチキャストICMPパケットをフィルタリングしない

既知のPIMマルチキャスト不具合

既知の不具合については、Bug Search Tool(https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch)を使用できます。

ほとんどのASAおよびFTD不具合は、「Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェア」製品の下にリストされています。

関連情報

- ASA マルチキャスト トラブルシューティングと一般的な問題

- Firepower Management Centerマルチキャスト

- firepowerマルチキャストフラグの要約