内容

概要

レール キット パッケージ

外側ボックスのラベル

付属アクセサリ

よくある質問

レールのマークが間違っている

レールが長すぎる

概要

このドキュメントでは、Cisco FirePOWER 8000 シリーズ アプライアンスに同梱されているラック マウント型のセットアップ用のサードパーティ製レール キットに関するよくある質問に関して説明します。

レール キット パッケージ

この項では、レール キット パッケージの外観と同梱内容について説明しています。

外側ボックスのラベル

この画像は、レール キットのパッケージに貼られているラベルの例です。

付属アクセサリ

レール キットのパッケージには次のアイテムが含まれています。

- レール キット 1 セット

- ネジ 1 袋

- インストール手順一式

この写真は、レール キットのパッケージに含まれているアイテムです。2 本のレールが提供されます。これは、2 本のレールの内側と外側の写真です。

よくある質問

この項では、レール キットの使用に関して最も一般的な懸念事項のうちの 2 つについて議論します。

レールのマークが間違っている

レール キットには、2 本のレールが含まれます。それぞれに外側レールと内側チャネルがあります。外側レールには、白色の「L」のシールが貼ってあり、内側チャネルには「LH」と刻印されています。 これらの物理レールのマーキングが原因で、FirePOWER アプライアンスに間違ったレールが同梱されているのかどうかを確認する電話が Cisco Technical Assistance Center （TAC）にかかってきます。レールの両方のセットは、左レールが 2 組あるように見えますが、それらは適正なレールです。

レールはいずれの側か区別しないので、各レールは、左側または右側のいずれかに使用できます。レール上のマーキングは、RまたはRHのレールのマーキングが存在しないため、混乱を招きます。次の図は、レール上のマーキングを示しています。

付属のレールを右側で使用するには、右側用としてレールの 1 セットを回転（または反転）させ、各キットに付属しているレール キットの指示に従ってください。

注：シスコはレール キットを生産していません。サードパーティサプライヤが他のベンダーにこれらを販売しています。シスコサプライチェーンでは、レールキットのマーキングを改善する計画があります。

レールが長すぎる

付属しているレールは約 29 インチから 34.5 インチの範囲の深さをサポートしています。レールがラックのために長すぎると思われる場合、レール キットの説明書をよくお読みください。

内部チャネルがレールの中全体にスライドして入ると、チャネル上の緑色のタブがレールの緑色のタブに触れるはずです。通常の操作では、レールの内側にあるトリガーをフリップしないと、内部チャネルの最後の 13 インチをレール内にスライドできません。場合によっては、内部チャネルの最終部分を外側レールに押し込むのに、通常よりも余分な力が必要になる可能性があります。

警告：シャーシを設置する前に、ボールの固定器具が完全に開いた位置にあることを確認してください。そうしないと、致命的な損傷が発生する可能性があります。シャーシをキャビネットに押し戻す際には、ロック位置からスライドを解放するためにトリガーを押し下げる必要があります。

本体パッケージに付属しているレール キットの設置手順には、スライドをロック位置から解放するためにトリガーを押し下げる方法について説明されています。