内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

手順

ASAイメージを使用したFirepower2100の手順

FTDイメージを使用したFirepower2100の手順

設定例

ASAコードを使用するFirepower2100の例

FTDコードを使用するFirepower2100の例

はじめに

このドキュメントでは、Firepower 2100アプライアンスのローカルユーザのパスワードを変更する手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CiscoFirepowerFXOS

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアおよびソフトウェアのバージョンに基づいています。

- FPR 2100

- FXOSバージョン2.1、2.2、および2.3

この手順は、使用されるアプリケーションコードに応じて異なります。適応型セキュリティアプライアンス(ASA)またはFirepower脅威対策(FTD)のいずれかになります。このドキュメントでは、両方の方法について説明します。

このドキュメントの情報は、現在の管理者ユーザ名とパスワードが判明しているデバイス、およびクリアな（デフォルトの）設定のデバイスに対して作成されたものです

手順

ASAイメージを使用したFirepower2100の手順

ステップ 1：セキュリティモードに入ります。

Firepower-chassis#  scope security

ステップ 2：設定されているユーザを確認します。ここで、local-user-nameは、このアカウントへのログインに使用するアカウント名です。

Firepower-chassis /security # show local-user

ステップ 3：ローカルユーザスコープを入力します。

Firepower-chassis /security/local-user #  scope local-user username

ステップ 4：ユーザアカウントの新しいパスワードを設定します。

Firepower-chassis /security/local-user #  set password

Enter a password:

Confirm the password:

ステップ 5：トランザクションをシステム設定に確定します。

Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer

FTDイメージを使用したFirepower2100の手順

ステップ 1：CLIを使用してFTDアプリケーションに接続します。

Firepower-chassis# connect ftd

ステップ 2：ユーザが「users」テーブルの一部を変更するかどうかを確認します。

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

ステップ 3：ユーザアカウントのパスワードを設定します。

> configure user password admin

Enter current password:

Enter new password for user admin:

Confirm new password for user admin:

設定例

ASAコードを使用するFirepower2100の例

FPR-2100 login:admin

password:Admin123

FPR-2100# scope security

FPR-2100 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

FPR-2100 /security # enter local-user admin

FPR-2100 /security/local-user # set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* # commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

変更がコミットされたら、正しく動作することを確認し、セッションからログアウトして、新しいパスワードciscoを使用して再度ログインします。

FPR-2100 /security/local-user #top

FPR-2100#exit

FPR-2100 login:admin

password:cisco

FPR-2100#

パスワードが変更されると、古いパスワードが新しいパスワードに置き換えられます。

FTDコードを使用するFirepower2100の例

Firepower-chassis# connect ftd

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

> configure user password admin

Enter current password: oldpassword

Enter new password for user admin: newpassword

Confirm new password for user admin: newpassword

変更がコミットされた後、正しく動作することを確認し、セッションからログアウトして、新しいpasswordnewpasswordを使用して再度ログインします。

> exit

Firepower-chassis# exit

Firepower-chassis login:admin

password:newpassword

Firepower-chassis#