目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

レポート作成

Encryption

確認

関連情報

概要

この資料に Outlook の Cisco E メール セキュリティ レポートおよび暗号化プラグイン ボタンをカスタマイズする方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- Cisco E メール セキュリティ プラグイン

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Windows 10 64 ビット、Outlook 2016 （64 ビット）および Cisco Email Encryption プラグイン 1.2.1

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

Cisco E メール セキュリティ プラグインをインストールするとき Outlookインターフェイスの Cisco メール報告および暗号化 セクションに現われる Customize ボタンにほしいです。

- Windows のファイルを編集する権限がなければなりませんさもなければ、Outlook は新しい設定を読みません。

- Outlook はインストールしました。 Outlook およびプラグインは互換性 マトリックスで一致する必要があります。 Cisco Email Encryption 互換性 マトリックス

- インストールされる Cisco E メール セキュリティ プラグイン。

- 会社のための CRES アカウントを持つことはおよび管理者権限を持っていることは必要 BCE コンフィギュレーション ファイルを CRES ポータル https://res.cisco.com/admin/ からダウンロードするためにです

注: CRES 管理者 アカウントを持たない場合 Ciscoサポートに連絡して下さい。

設定

レポート作成

ステップ 1. Microsoft Outlook はインストールされ、閉じられます。

ステップ 2. PC に Cisco E メール セキュリティ プラグインを手動でインストールして下さい。

ステップ 3. CRES ポータルへのナビゲート（イメージに示すように https://res.cisco.com/admin/) およびダウンロード BCE config ファイル。

ステップ 4. BCE.xml ファイルの修正はビジネス上の必要によって決まります。

次に、例を示します。 マーケティング ボタンを取除くために、reportType name= "マーケティング」セクションにナビゲート し、イメージに示すようにこのセクションを、削除する必要があります。

ステップ 5. BCE.xml ファイルへの変更を完了し、それを保存して下さい。

ステップ 6 CRES 管理者ポータル、ファイルをそのままアップロードする BCE Config タブへのナビゲート。

ステップ 7.イメージに示すように、『Upload』 をクリック し、署名して下さい。

ステップ 8.新しい署名されたファイルによって生成される呼出された BCE_Config_signed.xml を C:\ProgramData\Cisco\Cisco E メール暗号化プラグイン\コモンにコピーし、イメージで示されている config_1.xmlas として名前を変更して下さい。

ステップ 9. CommonComponentsConfigurationtag の下で CommonComponentsConfig.xml として名付けられるファイルを開き、イメージに示すようにこれらのストリングを、入力して下さい。

<accountFileNames>

<accountFileName filePath="config_1.xml" emailAddressAndKeyServer= " *」/>

</accountFileNames>

ステップ 10. Microsoft Outlook を開き、カスタマイゼーションが望まれるように設定 されることを確認して下さい。

暗号化

差込式ソフトウェアは 2 つの More ボタンが含まれているイメージに示すように Cisco Email Encryption と呼ばれる別のセクションを追加します:

本当から偽に config_1 として名付けられるファイルの値を変更するこのラインでとき Messages ボタンを無効に されます管理して下さい:

<showManageMessageButton>false</showManageMessageButton>

差込式 Options ボタンはこのラインで本当から偽に config_1 として名付けられるファイルの値を変更するとき無効に なります:

<showPluginOptions>false</showPluginOptions>

イメージに示すように Call Home ポップアップ ウィンドウ外観:

この設定はこの行で本当から偽に config_1 として名付けられるファイルの値を変更するとき無効に なります:

<callHome>

<callHomeAdminEnabled>false</callHomeAdminEnabled>

</callHome>

注: callHome ポップアップ ウィンドウのための行は config_1 ファイルにこれが上記の行を追加し、不一致を避けるために偽に値を変更する必要がある事実である場合現われることができません。

修正した後この 3 つの最後のオプションは変更をきちんと保存するためにステップに 5-10 従うようにします。

確認

実行し、適切なプロセスを確認します Outlook クライアントの結果を確認して下さい。 開いた Outlook 新しい変更をロードするためにクライアントを作るために閉じ。

関連情報

- ソフトウェア IronPort E メール セキュリティ アプライアンス プラグイン- 1.2.1.118

- Cisco Email Encryption プラグイン 1.2 管理者ガイド

- Cisco Email Encryption 互換性 マトリックス

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems