目次

はじめに

ユーザネームおよびパスフレーズの最大文字長

アプライアンス アクセス-ユーザネーム

アプライアンス アクセス-パスフレーズ

スパム検疫アクセス-ユーザネーム

スパム検疫アクセス-パスフレーズ

関連情報

概要

この資料は文字の最大長をユーザネームの Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）サポートおよびアプライアンス アクセスおよびスパム検疫アクセスのためのパスフレーズ記述したものです。

ユーザネームおよびパスフレーズの最大文字長

アプライアンス アクセス-ユーザネーム

AsyncOS バージョン 11.0 または それ 以降:

- ユーザネーム制限（ローカルおよび LDAP）: 制限無し

AsyncOS バージョン 10.0.1 に関してはまたはより古い:

- ユーザネーム制限（ローカルおよび LDAP）: 16 文字

アプライアンス アクセス-パスフレーズ

デフォルトで、パスフレーズ必要条件は次のとおりです:

A passphrase must contain the following:

at least 8 characters.

at least one upper (A-Z) and lower (a-z) case letter.

at least one number (0-9).

at least one special character.

The following characters are allowed: ~ ? ! @ # $ % ^ & * - _ + = \ | / [ ] ( ) < > { } ` ' " ; : , .

not be a username or one of its variations.

not any of 3 recent passphrase.

注: パスフレーズ必要条件は変更することができます。 ローカルユーザアカウント及びパスフレーズ設定セクションのシステム 管理 > Users にナビゲート して下さい。 更に詳しい情報についてはユーザガイドを参照して下さい。

- ローカルログイン パスフレーズ: 制限無し

- LDAP パスワード： 128 文字（Microsoft デフォルトの限界）

スパム検疫アクセス-ユーザネーム

- ローカルユーザ名制限: 16 文字

- LDAP ユーザネーム制限: 33 文字

スパム検疫アクセス-パスフレーズ

- ローカルログイン パスフレーズ: 129 文字

- LDAP パスフレーズ: 128 文字（Microsoft デフォルトの限界）

関連情報

- 電子メールのセキュリティ向け AsyncOS ユーザ ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems