内容

概要

暗号化されたメッセージへの応答またはCRES WebSafeから直接送信された電子メールに対するSPF検証が失敗するのはなぜですか。

概要

このドキュメントでは、Cisco Registered Envelope Service(CRES)からのメッセージのSender Policy Framework(SPF)レコードを設定する方法について説明します。

暗号化されたメッセージへの応答またはCRES WebSafeから直接送信された電子メールに対するSPF検証が失敗するのはなぜですか。

CRESから送信された電子メール（セキュアな返信またはセキュアな作成の電子メール）の場合、受信者の側でSPF検証が失敗します。その理由は、セキュアな作成およびセキュアな応答が生成され、ホステッドキーサーバから配信されるためです。発信IPアドレスは、受信者の最後にリストされているIPアドレスと一致しません。この問題を解決するには、ドメインのSPFレコードに次の文を追加します。

include:res.cisco.com