目次

質問

環境

症状

前提条件

解決策

質問

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）の C350 設定ファイルを C370 にロードする時にエラーを受信するのはなぜですか。

環境

新しい C370 と C350 を取り替えること。

症状

同じようなエラーは C350 から C370 にコンフィギュレーション ファイルを移行するように試みるとき受け取られます。

"Configuration file was not loaded. Parse Error on  element

"ethernet_settings"line number 79 column 22 with value

"Data 3": Ethernet interface Data 3 not configured."

前提条件

この技術情報はアプライアンスが両方とも AsyncOS の同じバージョンを実行している C370 と C350 を取り替えるように試みていると仮定します。

解決策

前述エラーは C350 コンフィギュレーション ファイルが余分物理インターフェイス（C370 ハードウェアプラットフォームのためのプロビジョンがの 3） データ含まれていないので受け取られます。 回避策として、下記のステップに従って下さい。

1. C350 からのコンフィギュレーション ファイルの XML コピーを入手して下さい。

2. ワードパッドか他のどのテキストエディタを使用して XML ファイルを開いて下さい。

3. ファイルの *Network Configuration* 部分にスクロールして下さい。

4. 「<ports>」セクションに次を追加して下さい:

<port_interface>

<port_name>Data 3</port_name>

<direct>

<jack>Data 3</jack>

<jack_mtu>1500</jack_mtu>

</direct>

</port_interface>

5. 「<ethernet settings>」セクションに次を追加して下さい; <ethernet>

<ethernet>

<ethernet_interface>Data 3</ethernet_interface>

<media>autoselect</media>

<media_opt></media_opt>

<macaddr></macaddr>

</ethernet>

6. コンフィギュレーション ファイルを保存して下さい。

7. C370 にコンフィギュレーション ファイルのこの修正バージョンをロードして下さい。