目次

はじめに

説明

概要

メール ログに、エンベロープ送信者のドメインが存在しないことを示すエラーが記録されている場合があります。

説明

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）は、送信者のアドレスのドメインに対して MX レコード クエリーを実行します。 次に、MX レコードに対して A レコードのルックアップを行います。 これらのクエリーのいずれかで、DNS サーバが「NXDOMAIN」（ドメインのレコードがない）を返した場合、ESA はそのドメインが存在しないものとして扱います。 これは「Envelope Senders whose domain does not exist」のカテゴリに分類されます。  NXDOMAIN は、ルート ネーム サーバがこのドメインの権威ネームサーバを提供していないことを意味する場合があります。

例：

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: New SMTP ICID 1605269 interface InternalNet

(10.101.150.43) address 192.168.23.36 reverse DNS host small-mail.example.com

verified yes

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match

sbrs[0.0:10.0] SBRS 3.5

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 Address: < jane@example.com> sender

rejected, envelope sender domain does not exist

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 lost

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 close