目次

はじめに

ESA システム インジケータ ライトがオレンジ色で点滅するのにはどういう意味がありますか。

関連情報

概要

システム インジケータライトがオレンジを点滅させ始めた後この資料に Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）を解決する方法を記述されています。

ESA システム インジケータ ライトがオレンジ色で点滅するのにはどういう意味がありますか。

アプライアンスのシステム インジケータライトが橙色/オレンジを点滅させる場合、即時介入を必要とする深刻なハードウェア上の問題があることを意味します。

アプライアンス（C1x0 および S1x0 シリーズ アプライアンスを除く）のベゼルの背後に、小さい LCD パネルがあり、エラー情報が表示されます。 ベゼルを下方に傾け（工具は不要）、ディスプレイに表示されるエラー コードをコピーします。 それから、連絡先 Cisco 内容セキュリティ カスタマ サポート問題を解決するため。

関連情報

- ESA に関する FAQ： ESA/WSA/SMA の先頭 LCD パネルでどんなメッセージが現れることができますか。