目次

はじめに

前提条件

中央集中型管理クラスタでサポートされるマシンの最大数とは何か。

概要

この資料は中央集中型管理クラスタでサポートされるアプライアンスの最大数を説明したものです。

前提条件

この 文書に記載されている 情報は AsyncOS の Cisco E メール セキュリティ アプライアンスおよびすべてのバージョンに基づいています。

中央集中型管理クラスタでサポートされるマシンの最大数とは何か。

最適化されたパフォーマンスを実現するために、Cisco はユーザが 20 のアプライアンスまたは少数に単一クラスタを制限することを推奨します。