目次

概要

背景説明

問題

解決策

シナリオ例

SMTP ルーティング

ESA メール ログ

概要

SMTP ルーティングで設定される宛先ホストが 4.x.x SMTP コードと応答すると E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）がどのように動作するかこの資料に記述されています。

背景説明

Simple Mail Transfer Protocol （SMTP）ルーティングは別の Mail Exchange （MX） ホストへの 1 つのドメインのために規定 される電子メールをリダイレクトすることを可能にします。 電子メールを受信するドメインはそれぞれ割り当てました MXレコードと同じようなプライオリティ番号を複数のデスティネーション ホストがある場合があります。 同一の優先順位の宛先は「ラウンドロビン」方式で宛先ホストの何れか一つ以上が応答しない、メッセージが次の機能ホストに提供される扱われます。

問題

機能 Exchange サーバ 宛先ホストは示す 4.x.x SMTP 応答とサーバは insufficent システム リソースによる電子メールを受け入れることができないことを応答できます。 4.3.1 insufficent システム リソース メッセージの例はここにあります:

4.3.1 - Mail system full ('452', [4.3.1 Insufficent system resources'])

解決策

宛先ホストが 4.x.x SMTP 応答コードと応答する場合、操作が必要となりません。 ESA は応答で自動的に機能し、「ラウンドロビン」方式の次の設定された宛先ホストにメッセージを提供します。

サンプル シナリオ

SMTP ルーティング

2 つの宛先ホストで設定されるドメインの例はここにあります:

ESA メール ログ

最初の設定された宛先ホストから届く 4.3.1 SMTP 応答を示すそのあとでメッセージが第 2 宛先ホストに提供される ESA メール ログの例はここにあります:

Wed Jul  2 09:15:07 2014 Info: New SMTP DCID 299 interface 192.168.1.1 address

192.168.1.10 port 25

Wed Jul  2 09:15:07 2014 Info: Connection Error: DCID 299 domain: example.com

IP: 192.168.1.10 port: 25 details: 431-?example.com ESMTP\nMail system full'

interface: 192.168.1.10 reason: unexpected SMTP response

Wed Jul  2 09:15:07 2014 Info: New SMTP DCID 300 interface 192.168.1.1 address

192.168.1.20 port 25

注: すべての設定された宛先ホストが応答しないか、またはすべてのホストが 4.x.x 応答と応答すれば場合、ESA はキューのメールを保持し、配信以降を試みます。