目次

1. 次のフォルダにイメージ ファイルを置いて下さい。

/usr/local/postx/server_x.x.x/conf/branding/1/branding/ （このフォルダは新しいバージョンにないかもしれません）

/usr/local/postx/server_x.x.x/conf/branding/branding/

/usr/local/postx/server_x.x.x/samples/default_envelope/

2. 管理 コンソールでは、Configuration タブに > 『View』 を選択 します行って下さい: 高度 > SMTPModule > アプリケーション。

- クリックして下さいエンベロープ（すなわち RegisteredEnvelopeEnrolled）を使用してアプリケーションを

- 「メッセージ パーソナル化」タブをクリックして下さい。 「メッセージ バー ロゴ URL」はイメージ名に「PostXLogo.gif」ファイル名の下で変更します。 またあらゆる URL に「メッセージ バー ロゴ宛先」を変更するオプションがあります。

- このステップはエンベロープを使用して各アプリケーションのために繰り返すことができます。

3. Configuration タブ > SMTPModule > エンベロープ > デフォルト > 図形 > ロゴに行って下さい。

4. イメージの名前に「イメージ ソース」および「イメージ リンク」の PostXLogo.gif ファイル名を変更して下さい。 別の URL を同様に指すために「href」を設定できます。

5. 右上隅の変更を『Deploy』 をクリック して下さい。

6. SMTP アダプタを再起動して下さい。

7. ロゴ変更はサーバ 再始動を必要とします