内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

エラー:nic_get_channel:INVALID_NICNUM

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）8.4(2) 以降の実行時に表示されることがある INVALID_NICNUM のエラーについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

エラー:nic_get_channel:INVALID_NICNUM

問題

ASA 8.4(2)以降を実行している場合、ASAは次のようなコンソールメッセージに出力されることがあります。

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (19) from 0x08db6275

または

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (39) from 0x00000000011fbfb3

注：16進数の値とNICの番号は変わる可能性があります。

解決方法

この問題は表面的なもので、ASAでsnmp-serverコマンドが設定されている場合に発生します。

該当するプラットフォームでこの問題を追跡するために、次のCisco Bug IDが使用されます。

- 5505 のみ

CSCtq96332(登録ユーザ専用):ASA 5505は「INVALID_NICNUM」メッセージをコンソールにログする(この問題はバージョン8.4(2)2以降で修正されています)。

- 5505以外

CSCtr83349(登録ユーザ専用):ASAが「INVALID_NICNUM」メッセージをコンソールにログする(この問題はバージョン8.4(2)6以降で修正されています)。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems