内容

シスコは、公開されているSecure Endpoint Software Support Policyに従い、Cisco AMP/Secure Endpoint Private Cloudバージョンのサポート終了の詳細と日付を発表します。  最新の機能と製品サポートを利用するには、リリースされた最新バージョンのSecure Endpoint Private Cloudにアップグレードすることをお勧めします。

マイルストーン

日付

発表の公開日

2023年11月16日

発表発効日

2023年11月16日

表 1.スケジュール

次の表に、公開されたサポート終了のお知らせのマイルストーンの概要を示します。

バージョン

最新リリース

AMPプライベートクラウド3.x

v3.7.1

AMPプライベートクラウド2.x

v2.4.5

AMPプライベートクラウド1.x

v1.5.20150206133846

表 2 現在のAMP/セキュアエンドポイントプライベートクラウドのリリース

次の表に、サポートポリシーでサポートされていないAMP/Secure Endpoint Private Cloudの最新のメジャーリリースバージョンを示します。

バージョン

該当するリリース

AMPプライベートクラウド3.x

v3.0.1 ～ 3.7.1

AMPプライベートクラウド2.x

すべてのバージョン

AMPプライベートクラウド1.x

すべてのバージョン

表3サポートポリシーの影響を受けるAMP/セキュアエンドポイントプライベートクラウドのバージョン

次の表に、このサポートポリシーの影響を受け、正式にはサポートが終了する予定のAMPプライベートクラウドのバージョン（バグ修正、セキュリティパッチ、製品拡張など）を示します。

バージョン

サポートされるリリース

セキュアエンドポイントプライベートクラウド4.x

v4.0.0、4.0.1、4.1.0

AMPプライベートクラウド3.x

v3.8.0 ～ 3.8.2、3.9.0、3.9.1

表4サポートされるAMP/Secure Endpointプライベートクラウドのバージョン

次の表に、サポートポリシーが有効になる発行時点で正式にサポートされるAMPプライベートクラウドのバージョンを示します。今後のAMPプライベートクラウドのリリースはすべて、セキュアエンドポイントソフトウェアサポートポリシーに従う予定です。

説明の変更

発行日

現在のサポートの詳細で更新。

11/16/2023

固定ヘッダー名。最新リリースと該当リリースのテーブルバージョンを更新し、当初の公開の時点でリリースされた緊急ホットフィックスパッチにより、v3.0.3とv2.4.5を含めました。v3.1.2の最新バージョンを示すように修正。

9/15/2020

最初の公開

05/05/2020

表 5 アナウンスバージョン履歴

この表は、参照用にアナウンスページへの変更履歴を示しています。