内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

クライアント ルータの設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、新しいスタイルのAAA Command Line Interpreter(CLI)radius server <AAA Server name>を使用する場合、Cisco Internetwork Operating System(IOS)が、設定された複数のAAAサーバのリストからAuthentication, Authorization and Accounting(AAA)Server)を選択する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- AAA サーバに IOS デバイスから到達可能（ここからクライアント ルータとして参照される）

- AAA サーバでクライアントのインターネット プロトコル アドレス（IP アドレス）が設定されている

- AAA サーバでユーザ ポリシーが設定されている

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

radius-server host <AAA Server IP address>は近日中に廃止されます。そのため、新しいCLI radius server <AAA Server name>に移行する必要があります。ラボラリルータの次の例を参照してください。

Client(config)#radius-server host 192.168.10.1

Warning: This CLI will be deprecated soon. Please move to radius server <name> CLI.

設定

注：このセクションで使用されるコマンドの詳細については、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

クライアント ルータの設定

次に、クライアントルータの設定例を示します。

aaa new-model

aaa authentication ppp default group RAD1 local

aaa group server radius RAD1

server name SERVER1

server name SERVER2

radius server SERVER2

address ipv4 10.106.60.9 auth-port 1645 acct-port 1646

key cisco

radius server SERVER1

address ipv4 10.106.61.9 auth-port 1645 acct-port 1646

key cisco

確認

このビデオで確認してください。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- アクセス サーバの基本 AAA の設定

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems