内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

結論

概要

このドキュメントでは、SD-WAN環境でマルチキャストを設定する方法について説明します。この方法はvEdgeルータ専用です。すべての設定は、Protocol Independent Multicast(PIM)Auto-Rendezvous Point(RP)に基づいています。 ネットワークシナリオ、設定、および検証出力の例を示します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。ただし、マルチキャストに関する基本的な知識とSD-WANに関する実務知識が役立ちます。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアまたはハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

この記事で使用されている略語のリストを参照できます。

- vEdge(VE)

- ファーストホップルータ(FHR)

- ラストホップルータ(LHR)

- ランデブーポイント(RP)

- 仮想プライベートネットワーク(VPN)

- オーバーレイ管理プロトコル(OMP)

- Transport Location(TLOC)

- インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）

- クラウドサービスルータ(CSR)

- Protocol Independent Multicast（PIM）

- マルチキャストルーティング情報ベース(MRIB)またはマルチキャストルーティングテーブル

- リバースパスフォワーディング(RPF)

- 存続可能時間(TTL)

SD-WAN用語の詳細については、『Cisco SD-WAN用語』を参照してください

設定

Cisco SD-WANマルチキャストの一般的な概要については、『マルチキャストオーバーレイルーティングの概要』を参照してください。

ネットワーク図

注：このトポロジでは、BR1-VE-1とBR3-VE-1の両方に共通のGOLD TLOCがあります。実際のシナリオでは、サイトに同じTLOCまたは異なるTLOCを設定できます。

設定

BR1-VE-1には、デフォルトルートを使用したSD-WANオーバーレイ/アンダーレイの基本設定があります。これに加えて、ローカルマルチキャストレプリケータとPIMがGe0/0インターフェイスに設定されています。コマンドmulticast-replicator localは、VEルータをマルチキャストレプリケータとして設定します。

vpn 10

router

multicast-replicator local

pim

auto-rp

interface ge0/0

exit

!

interface ge0/0

ip address 192.168.1.1/24

no shutdown

BR3-VE-1には、デフォルトルートを使用したSD-WANオーバーレイ/アンダーレイの基本設定があります。これに加えて、IGMPとPIMはGe0/0インターフェイスで設定されています。

vpn 10

router

pim

auto-rp

interface ge0/0

exit

!

igmp

interface ge0/0

exit

!

interface ge0/0

ip address 192.168.3.1/24

no shutdown

RPルータには、デフォルトルートを使用した基本的なアンダーレイ設定もあります。

注：非viptelaデバイスをRPとして使用する必要があります。この例では、Cisco IOS® XEソフトウェアを実行するCSRを使用しています。

ip multicast-routing distributed

!

interface Loopback0

ip address 192.168.101.1 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

!

!

interface GigabitEthernet2

ip address 192.168.1.3 255.255.255.0

ip pim sparse-mode

!

!

!

ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 20

ip pim send-rp-discovery Loopback0 scope 20

Auto-RPを使用すると、次のイベントが発生します。

1. RPマッピングエージェントは既知のグループアドレスCISCO-RP-ANNOUNCE(224.0.1.39)をリッスンし、RPアナウンスの候補を送信します。Auto-RPを使用してグループとRPのマッピングを配布する場合、ip pim send-rp-announceコマンドを使用すると、ルータは既知のグループCISCO-RP-ANNOUNCE(224.0.1.39)にAuto-RPアナウンスメッセージを送信します。

2. RPマッピングエージェントは、Auto-RPディスカバリメッセージのグループとRPのマッピングを既知のグループCISCO-RP-DISCOVERY(224.0.1.40)に送信します。 TTL値は、メッセージが受け取ることができるホップ数を制限します。

3. PIMルータはこのグループをリッスンし、ディスカバリメッセージから学習したRPを使用します。

ソースルータは、Cisco IOS® -XEソフトウェアを実行するCSRです。このソフトウェアには、デフォルトルートを使用した基本的なアンダーレイ設定も含まれています。トラフィックは、マルチキャストアドレスに対するpingコマンドを使用して生成されます。

ip multicast-routing distributed

!

interface GigabitEthernet5

ip address 192.168.100.2 255.255.255.0

ip pim sparse-mode

Receiverは、Cisco IOS® -XEソフトウェアを実行するCSRであり、ip igmp join-groupコマンドを使用してIGMPレシーバとして設定されています。また、デフォルトルートと基本的なアンダーレイの設定もあります。

ip multicast-routing distributed

!

interface GigabitEthernet2

ip address 192.168.3.2 255.255.255.0

ip igmp join-group 239.1.2.3

確認

このセクションでは、設定が正しく動作していることを確認できます。

ステップ1：レシーバがRPにIGMP joinメッセージを送信します。debug ip igmp 239.1.2.3の出力はレシーバから出力されます。

Oct  9 12:29:12.707: IGMP(0): v2 querier for GigabitEthernet2 is this system.

Oct  9 12:29:12.708: IGMP(0): Send v2 init  Query on GigabitEthernet2

Oct  9 12:29:12.708: IGMP(0): Set report delay time to 0.9 seconds for 239.1.2.3 on GigabitEthernet2

Oct  9 12:29:13.669: IGMP(0): Send v2 Report for 239.1.2.3 on GigabitEthernet2

Oct  9 12:29:13.669: IGMP(0): Received v2 Report on GigabitEthernet2 from 192.168.3.2 for 239.1.2.3  <<<<<<<<<<<

Oct  9 12:29:13.670: IGMP(0): Received Group record for group 239.1.2.3, mode 2 from 192.168.3.2 for 0 sources

Oct  9 12:29:13.670: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 239.1.2.3

Oct  9 12:29:13.670: IGMP(0): MRT Add/Update GigabitEthernet2 for (*,239.1.2.3) by 0

Oct  9 12:29:17.377: IGMP(0): Received v2 Query on GigabitEthernet2 from 192.168.3.1

ステップ2:LHRとして機能するBR3-VE-1。IGMP joinメッセージを受信し、この情報をRPに送信します。これらのIGMP joinメッセージは、OMPアップデートのマルチキャストルートの一部として伝送されます。

BR3-VE-1# show igmp groups

V1

IF                MEMBERS                                           V1

VPN  NAME   GROUP      PRESENT  STATE            UPTIME      EXPIRES     EXPIRES  EVENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

10   ge0/0  239.1.2.3  false    members-present  1:11:00:11  0:00:02:41  -        membership-report

ステップ3:vSmartはOMP経由で(*,G)エントリを受信し、この情報をレプリケータに転送します。

vsmart# show omp multicast-routes

Code:

C -> chosen

I -> installed

Red -> redistributed

Rej -> rejected

L -> looped

R -> resolved

S -> stale

Ext -> extranet

Stg -> staged

Inv -> invalid

ADDRESS SOURCE

FAMILY   TYPE   VPN  ORIGINATOR  DESTINATION    GROUP   SOURCE   FROM PEER     RP          STATUS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ipv4    (*,G)   10   10.33.33.3   10.11.11.1  239.1.2.3 0.0.0.0  10.33.33.3 192.168.101.1  C,R

ステップ4：このトポロジでは、BR1-VE-1がレプリケータとして機能します。BR1-VE-1はこの情報をRPに転送します。

BR1-VE-1# show omp multicast-routes

Code:

C -> chosen

I -> installed

Red -> redistributed

Rej -> rejected

L -> looped

R -> resolved

S -> stale

Ext -> extranet

Stg -> staged

Inv -> invalid

ADDRESS SOURCE FROM

FAMILY  TYPE  VPN  ORIGINATOR  DESTINATION   GROUP     SOURCE      PEER      RP         STATUS

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ipv4    (*,G) 10   10.33.33.3   10.11.11.1  239.1.2.3  0.0.0.0   10.1.1.2 192.168.101.1   C,I,R

ステップ5:RPに(*,G)エントリが作成されました。

FHR-RP#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.2.3), 1d12h/00:02:51, RP 192.168.101.1, flags: S

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet2, Forward/Sparse, 1d12h/00:02:51

ステップ6：ここで、RPに登録する送信元の番です。この例では、マルチキャストトラフィックは、宛先としてマルチキャストアドレスを指定したpingコマンドを使用して生成されます。

Source#ping 239.1.2.3 repeat 10

Type escape sequence to abort.

Sending 10, 100-byte ICMP Echos to 239.1.2.3, timeout is 2 seconds:

<SNIP>

送信元はRPに登録メッセージを送信します。

FHR-RP#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.2.3), 00:00:12/00:03:27, RP 192.168.101.1, flags: S

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet2, Forward/Sparse, 00:00:02/00:03:27

(192.168.100.2, 239.1.2.3), 00:00:12/00:02:47, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet4, RPF nbr 192.168.100.2

Outgoing interface list:

GigabitEthernet2, Forward/Sparse, 00:00:02/00:03:29

<SNIP>

ステップ7:BR1-VE-1がPIM(S、G)参加メッセージをvSmartに転送します。IGMP joinと同様に、PIM(S、G)joinメッセージはOMPアップデートのマルチキャストルータの一部として伝送されます。vSmartでは、MRIBに(S,G)エントリが作成されました。(S,G)情報は、OMP経由でリプリケータおよびLHRに転送されます。

注：実際のシナリオでは、レプリケータは同じサイトに配置することも、設計の好みに応じて異なるサイトに配置することもできます。

vsmart# show omp multicast-routes

Code:

C -> chosen

I -> installed

Red -> redistributed

Rej -> rejected

L -> looped

R -> resolved

S -> stale

Ext -> extranet

Stg -> staged

Inv -> invalid

ADDRESS SOURCE

FAMILY TYPE   VPN  ORIGINATOR  DESTINATION  GROUP      SOURCE        FROM PEER      RP           STATUS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ipv4   (*,G)  10   10.33.33.3  10.11.11.1  239.1.2.3   0.0.0.0       10.33.33.3  192.168.101.1   C,R

(S,G)  10   10.33.33.3  10.11.11.1  239.1.2.3   192.168.100.2 10.33.33.3      -           C,R

BR1-VE-1# show omp multicast-routes

Code:

C -> chosen

I -> installed

Red -> redistributed

Rej -> rejected

L -> looped

R -> resolved

S -> stale

Ext -> extranet

Stg -> staged

Inv -> invalid

ADDRESS SOURCE FROM

FAMILY TYPE    VPN   ORIGINATOR  DESTINATION  GROUP      SOURCE          PEER       RP           STATUS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ipv4    (*,G)  10    10.33.33.3  10.11.11.1   239.1.2.3  0.0.0.0         10.1.1.2  192.168.101.1  C,I,R

(S,G)  10    10.33.33.3  10.11.11.1   239.1.2.3  192.168.100.2   10.1.1.2      -          C,I,R

ステップ8：ラストホップルータに(S、G)エントリが追加されました。LHRは(S, G)参加を送信元に送信します。

注：この出力では、(*, G)エントリと(S, G)エントリの発信者の両方が10.33.33.3と表示され、宛先がグループの10.11.11.1であることがわかります。これは、LHR BR3-VE-1が(*, G)エントリの作成および(S, G)参加を担当し、マルチキャストコントロールプレーンを構築するためです。

BR3-VE-1# show omp multicast-routes

Code:

C -> chosen

I -> installed

Red -> redistributed

Rej -> rejected

L -> looped

R -> resolved

S -> stale

Ext -> extranet

Stg -> staged

Inv -> invalid

ADDRESS SOURCE FROM

FAMILY TYPE   VPN  ORIGINATOR   DESTINATION   GROUP     SOURCE        PEER     RP           STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ipv4   (*,G)  10   10.33.33.3   10.11.11.1   239.1.2.3 0.0.0.0       0.0.0.0 192.168.101.1  C,Red,R

(S,G)  10   10.33.33.3   10.11.11.1   239.1.2.3 192.168.100.2 0.0.0.0     -          C,Red,R

データプレーンの検証：

最適なトラフィックフローは、次の範囲(from、to)である必要があります。

1. FHR-RPの送信元

2. FHR-RPからVEへ

3. VEからReplicatorへ

4. ReplicatorからLHR

5. レシーバへのLHR

注：このドキュメントでは、PIM RPTおよびSPTスイッチオーバーの詳細については説明しません。

この例では、トラフィックフローは次のようになります。

1. 送信元からFHR-RPへ

2. FHR-RPからBR1-VE-1へ

3. BR1-VE-1からBR3-VE-1へのIPSecデータプレーントンネル経由

4. レシーバへのBR3-VE-1

注：BR1-VE-1とBR3-VE-1の間のマルチキャストトラフィックフローは、データプレーンIPsecトンネルを介して行われます。vSmartコントローラは実際のトラフィック転送に参加しません。

このトポロジでは、BR1-VE-1はレプリケータとして設定され、ソースの近くに配置されます。レプリケータがソースとは異なるサイトに配置されている場合があります。いずれの場合も、データプレーンのトンネルが、replicatorが存在する特定のサイトとサイトの間でアップしていることを確認します。

BR1-VE-1# show multicast topology

Flags:

S: SPT switchover

OIF-Flags:

A: Assert winner

JOIN                                       UPSTREAM     UPSTREAM  UPSTREAM                                  OIF   OIF

VPN  GROUP       SOURCE         TYPE     FLAGS  RP ADDRESS     REPLICATOR  NEIGHBOR     STATE     INTERFACE  UP TIME     EXPIRES     INDEX  NAME  FLAGS  OIF TUNNEL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   224.0.1.39  192.168.101.1  Auto-RP  -      -              -           192.168.1.3  joined    ge0/0      0:00:41:29  0:00:02:33  513    -     -      10.33.33.3

10   224.0.1.40  192.168.101.1  Auto-RP  -      -              -           192.168.1.3  joined    ge0/0      0:00:41:26  0:00:02:17  513    -     -      10.33.33.3

10   239.1.2.3   0.0.0.0        (*,G)    -      192.168.101.1  -           192.168.1.3  joined    ge0/0      0:00:03:47  0:00:00:53  513    -     -      10.33.33.3

10   239.1.2.3   192.168.100.2  (S,G)    -      -              -           192.168.1.3  joined    ge0/0      0:00:00:10  0:00:00:52  513    -     -      10.33.33.3

BR1-VE-1# show bfd sessions system-ip 10.33.33.3

SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                      DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID  STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP                       IP                              PORT        ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec) UPTIME          TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.33.33.3       30       up          gold             gold             172.16.1.6                      172.16.1.14                     12406       ipsec  7           1000           3:21:24:02      0

10.33.33.3       30       up          gold             lte              172.16.1.6                      172.19.1.6                      12426       ipsec  7           1000           3:21:24:02      0

10.33.33.3       30       up          biz-internet     gold             172.17.1.6                      172.16.1.14                     12406       ipsec  7           1000           3:21:24:59      0

10.33.33.3       30       up          biz-internet     lte              172.17.1.6                      172.19.1.6                      12426       ipsec  7           1000           3:21:24:59      0

BR1-VE-1# show multicast topology vpn 10 239.1.2.3 topology-oil

Flags:

S: SPT switchover

OIF-Flags:

A: Assert winner

JOIN          OIF   OIF

VPN  GROUP      SOURCE         TYPE   INDEX  NAME  FLAGS  OIF TUNNEL

----------------------------------------------------------------------

10   239.1.2.3  0.0.0.0        (*,G)  513    -     -      10.33.33.3

10   239.1.2.3  192.168.100.2  (S,G)  513    -     -      10.33.33.3

BR3-VE-1# show bfd sessions system-ip 10.11.11.1

SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                      DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID  STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP                       IP                              PORT        ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec) UPTIME          TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.11.11.1       10       up          gold             gold             172.16.1.14                     172.16.1.6                      12406       ipsec  7           1000           3:21:25:16      0

10.11.11.1       10       up          gold             biz-internet     172.16.1.14                     172.17.1.6                      12406       ipsec  7           1000           3:21:26:13      0

10.11.11.1       10       up          lte              gold             172.19.1.6                      172.16.1.6                      12406       ipsec  7           1000           3:21:25:16      0

10.11.11.1       10       up          lte              biz-internet     172.19.1.6                      172.17.1.6                      12406       ipsec  7           1000           3:21:26:13      0

ステップ9：レシーバがトラフィックを受信しています。

Receiver#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.2.3), 1d13h/stopped, RP 192.168.101.1, flags: SJPCL

Incoming interface: GigabitEthernet2, RPF nbr 192.168.3.1

Outgoing interface list: Null

(192.168.100.2, 239.1.2.3), 00:01:08/00:01:51, flags: PLTX

Incoming interface: GigabitEthernet2, RPF nbr 192.168.3.1

Outgoing interface list: Null

Receiver#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics

6 routes using 3668 bytes of memory

3 groups, 1.00 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 239.1.2.3, Source count: 1, Packets forwarded: 0, Packets received: 16

RP-tree: Forwarding: 0/0/0/0, Other: 7/0/7

Source: 192.168.100.2/32, Forwarding: 0/0/0/0, Other: 9/0/9

Source#ping 239.1.2.3 repeat 10

Type escape sequence to abort.

Sending 10, 100-byte ICMP Echos to 239.1.2.3, timeout is 2 seconds:

Reply to request 0 from 192.168.3.2, 221 ms

Reply to request 1 from 192.168.3.2, 238 ms

Reply to request 2 from 192.168.3.2, 135 ms

Reply to request 3 from 192.168.3.2, 229 ms

Reply to request 4 from 192.168.3.2, 327 ms

Reply to request 5 from 192.168.3.2, 530 ms

<SNIP>

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

1. (*、G)および(S、G)がRPにあることを確認します。

2.データプレーントンネルがあり、VEとshow bfd sessionsコマンドを使用してreplicatorが設定されたサイトの間でBFDセッションが稼働していることを確認します。

3. BR3-VE-1がBR1-VE-1のリプリケータについて学習したことを確認します。

BR3-VE-1# show multicast replicator

REPLICATOR  REPLICATOR  LOAD

VPN  ADDRESS     STATUS      PERCENT

--------------------------------------

10   10.11.11.1  UP          -

4.マルチキャストトンネルがBR3-VE-1と確立されていることを確認します。

BR3-VE-1# show multicast tunnel

TUNNEL     TUNNEL

VPN  ADDRESS    STATUS  REPLICATOR

------------------------------------

10   10.11.11.1   UP      yes

5.グループとRPのマッピングが分散され、正しいことを確認します。

BR3-VE-1#show pim rp-mapping

VPN  TYPE     GROUP        RP ADDRESS

------------------------------------------

10   Auto-RP  224.0.0.0/4  192.168.101.1

6.マルチキャストルート(*、G)および(S、G)がvEdge、Replicatorルータ、およびvSmartに正しく伝搬されることを確認します。show multicast topologyコマンドとshow omp multicast-routesコマンドを使用します。

7. LHRのRPFテーブルを確認します。

BR3-VE-1#  show multicast rpf | tab

RPF                             RPF

RPF       NEXTHOP         RPF NBR     IF                RPF TUNNEL    TUNNEL

VPN  RPF ADDRESS    STATUS    COUNT    INDEX  ADDR        NAME  RPF TUNNEL  COLOR         ENCAP

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10   192.168.101.1  resolved  2        0      10.11.11.1  -     10.11.11.1  biz-internet  ipsec

1      10.11.11.1  -     10.11.11.1  gold          ipsec

10   192.168.100.2  resolved  2        0      10.11.11.1  -     10.11.11.1  biz-internet  ipsec

1      10.11.11.1  -     10.11.11.1  gold          ipsec

8. LHRがshow ip mfib summaryコマンドを使用して、Auto-RPおよびデータマルチキャストグループに関する必要な情報をすべて学習したことを確認します。

9. LHRのshow ip mfib oilコマンドの出力に、受信側ルータを指す出力インターフェイスが含まれていることを確認します。

10. show ip mfib statsコマンドを使用して、トラフィックフローを確認します。

その他の便利なdebugコマンド：

- debug pim auto-rp level high:auto-rpデバッグを有効にします。

- debug pim events level high vpn <vpn number>:PIMイベントのデバッグを有効にします。

- debug ftm mcast：マルチキャストプログラミングのデバッグを有効にします。

結論

これらのシナリオは、このトポロジで正常にテストされています。

- マルチキャストソースは同じサイトのRPに直接接続され、受信側はリモートサイトに配置されます（テストシナリオ）。

- マルチキャスト受信側は同じサイトのRPに直接接続され、送信元はリモートサイトに接続されます。

- マルチキャストソースはVEに直接接続され、レシーバとRPはリモートサイトにあります。