内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

コントロールプレーン情報

コントロールのローカルプロパティの確認

コントロール接続の確認

オーバーレイ管理プロトコル

OMP TLOCがvEdgeからアドバタイズされることを確認します。

vSmartがTLOCを受信してアドバタイズすることを確認する

双方向フォワーディング検出

show bfd sessionsコマンドについて

show tunnel statisticsコマンド

Access List

ネットワークアドレス変換

ツールstun-clientを使用してNATマップとフィルタを検出する方法

CLIで使用されるデータプレーントンネル「送信」用にサポートされるNATタイプ

ファイアウォール

セキュリティ

DSCPでマークされたトラフィックに関するISPの問題

BFDのデバッグ

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、コントロールプレーン接続後にサイト間でデータプレーン接続が確立されない場合のvEdgeデータプレーン接続の問題について説明します。

前提条件

要件

Ciscoでは、Cisco Software Defined Wide Area Network (SDWAN) ソリューションに関する知識を推奨しています。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。  このドキュメントでは、vEdgeプラットフォームに重点を置いています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

Ciscoエッジルータ(コントローラモードのCisco IOS® XEルータ)については、を参照してください。

コントロールプレーン情報

コントロールのローカルプロパティの確認

vEdgeのインターフ Wide Area Network (WAN) ェイスのステータスを確認するには、コマンドshow control local-properties wan-interface-listを使用します。

この出力では、RFC 4787を確認でき Network Address Translation (NAT) Typeます。

vEdgeがNATデバイス（ファイアウォール、ルータなど）の背後にある場合、パブリックおよびプライベートIPv4アドレス、パブリックおよびプライベート送信元 User Datagram Protocol (UDP) ポートを使用してデータプレーントンネルが構築されます。

また、トンネルインターフェイスの状態、色、および設定されているコントロール接続の最大数も確認できます。

vEdge1# show control local-properties wan-interface-list NAT TYPE: E -- indicates End-point independent mapping A -- indicates Address-port dependent mapping N -- indicates Not learned Requires minimum two vbonds to learn the NAT type PUBLIC PUBLIC PRIVATE PRIVATE PRIVATE MAX RESTRICT/ LAST SPI TIME NAT VM INTERFACE IPv4 PORT IPv4 IPv6 PORT VS/VM COLOR STATE CNTRL CONTROL/ LR/LB CONNECTION REMAINING TYPE CON STUN PRF --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ge0/0 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 :: 12386 1/1 gold up 2 no/yes/no No/No 7:02:55:13 0:09:02:29 N 5 ge0/1 10.20.67.10 12426 10.20.67.10 :: 12426 0/0 mpls up 2 yes/yes/no No/No 0:00:00:01 0:11:40:16 N 5

このデータを使用して、データトンネルの構築方法と、（ルータの観点から）データトンネルの構築時に使用するポートについての特定の情報を特定できます。

コントロール接続の確認

データプレーントンネルを形成しない色に、オーバーレイ内のコントローラとのコントロール接続が確立されていることを確認することが重要です。

それ以外の場合、vEdgeは経由でvSmartに情 Transport Locator (TLOC) 報を送信しま Overlay Management Protocol (OMP)せん。

コマ show control connections ンドを使用して動作可能かどうかを確認し、状 connect 態を探すことができます。

vEdge1# show control connections PEER PEER CONTROLLER PEER PEER PEER SITE DOMAIN PEER PRIV PEER PUB GROUP TYPE PROT SYSTEM IP ID ID PRIVATE IP PORT PUBLIC IP PORT LOCAL COLOR STATE UPTIME ID -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vsmart dtls 10.1.0.3 3 1 203.0.113.13 12446 203.0.113.13 12446 gold up 7:03:18:31 0 vbond dtls - 0 0 203.0.113.12 12346 203.0.113.12 12346 mpls connect 0 vmanage dtls 10.1.0.1 1 0 203.0.113.14 12646 203.0.113.14 12646 gold up 7:03:18:31 0

データトンネルを形成しないインターフェイスが接続を試みる場合は、その色でコントロール接続を正常に起動して問題を解決します。

または、トンネルインターフェイスセクションmax-control-connections 0 で、選択したインターフェイスのを設定します。

vpn 0 interface ge0/1 ip address 10.20.67.10/24 tunnel-interface encapsulation ipsec color mpls restrict max-control-connections 0 no allow-service bgp allow-service dhcp allow-service dns allow-service icmp no allow-service sshd no allow-service netconf no allow-service ntp no allow-service ospf no allow-service stun ! no shutdown !

注：同じ目標を達成するために、コno control-connections マンドを使用できる場合があります。ただし、このコマンドでは、コントロール接続の最大数は確立されません。このコマンドはバージョン15.4から廃止され、新しいソフトウェアでは使用されません。

オーバーレイ管理プロトコル

OMP TLOCがvEdgeからアドバタイズされることを確認します。

OMP TLOCを送信できません。インターフェイスがその色を介して制御接続を形成しようとし、コントローラに到達できないためです。

色（データがトンネリングする色）がその特定の色のTLOCをvSmartsに送信するかどうかを確認します。

OMPピア show omp tlocs advertised に送信されるTLOCを確認するには、コマンドを使用します。

例：色 mpls と goldとTLOCはカラーmplsのvSmartに送信されません。

vEdge1# show omp tlocs advertised C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 down 10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 down 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129   12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 down 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 up

例：色 mpls と goldと両方の色に対してTLOCが送信されます。

vEdge2# show omp tlocs advertised C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.2 mpls ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.2 blue ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 192.0.2.129   12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 up

注：ローカルに生成されたコントロールプレーン情報の場合、「FROM PEER」フィールドは0.0.0.0に設定されます。ローカルで発信された情報を検索する場合は、この値に基づいて一致していることを確認します。

vSmartがTLOCを受信してアドバタイズすることを確認する

TLOCがvSmartにアドバタイズされます。正しいピアからTLOCを受信し、他のvEdgeにアドバタイズすることを確認します。

例：vSmartは10.1.0.2 vEdge1からTLOCを受信します。

vSmart1# show omp tlocs received C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 -  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 -   10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 -  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 - 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 -

TLOCが表示されない場合、または他のコードが表示される場合は、次の点を確認してください。

vSmart-vIPtela-MEX# show omp tlocs received C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 -  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 -   10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.2 Rej,R,Inv 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 -  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 - 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 192.0.2.129   12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 -

TLOCをブロックするポリシーがないことを確認します。

show run policy control-policy - vSmartで、またはTLOCを拒否するtloc-listadvertised を探 received します。

vSmart1(config-policy)# sh config policy lists tloc-list SITE20  tloc 10.1.0.2 color blue encap ipsec ! ! control-policy SDWAN  sequence 10 match tloc tloc-list SITE20 ! action reject ----> here we are rejecting the TLOC 10.1.0.2,blue,ipsec ! ! default-action accept !

apply-policy

site-list SITE20

control-policy SDWAN in -----> the policy is applied to control traffic coming IN the vSmart, it will filter the tlocs before adding it to the OMP table.

注:TLOCがまたはの場合、 Rejected Invalid他のvEdgeにアドバタイズされません。

TLOCがvSmartからアドバタイズされるときに、ポリシーによってTLOCがフィルタリングされないことを確認します。TLOCがvSmartで受信されますが、他のvEdgeでは受信されないことがわかります。

例1:C、I、RのTLOCを使用するvSmart

vSmart1# show omp tlocs C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 mpls ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 10.20.67.10 12406 10.20.67.10 12406 :: 0 :: 0 - 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 -  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 198.51.100.187 12426 10.19.146.2 12426 :: 0 :: 0 -  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 - 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129  12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 -

例2:vEdge1は、vEdge2のTLOCを青色から見ることができません。MPLS TLOCのみを認識します。

vEdge1# show omp tlocs C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 mpls ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 10.20.67.10 12406 10.20.67.10 12406 :: 0 :: 0 up 10.1.0.5 gold ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 up  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 up  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 up

ポリシーを確認すると、TLOCがvEdge1に表示されない理由がわかります。

vSmart1# show running-config policy policy lists tloc-list SITE20  tloc 10.1.0.2 color blue encap ipsec ! site-list SITE10 site-id 10 ! ! control-policy SDWAN sequence 10 match tloc  tloc-list SITE20 ! action reject ! ! default-action accept !

apply-policy

site-list SITE10

control-policy SDWAN out

!

!

双方向フォワーディング検出

show bfd sessionsコマンドについて

出力で確認すべき主な項目を次に示します。

vEdge-2# show bfd sessions SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.1.0.5 10 down blue gold 10.19.146.2 203.0.113.225 4501 ipsec 7 1000 NA 7  10.1.0.30 30 up blue gold 10.19.146.2 192.0.2.129 12386 ipsec 7 1000 0:00:00:22 2 10.1.0.4 40 up blue gold 10.19.146.2 203.0.113.226 12386 ipsec 7 1000 0:00:00:22 1

10.1.0.4         40       up          mpls             mpls             10.20.67.10                     10.20.67.40                     12426       ipsec  7           1000           0:00:10:11      0

- SYSTEM IP：ピアsystem-ip

- SOURCE and REMOTE TLOC COLOR：これは、TLOCの送受信が予想される内容を知るために役立ちます。

- SOURCE IP：送信 private 元IPです。NATの背後にいる場合、この情報がここに表示されます(を使用して確認でき show control local-properties <wan-interface-listます)。

- DST PUBLIC IP：これは、NATの背後にあるかどうかにかかわらず、vEdgeがトン Data Plane ネルを形成するために使用する宛先です(例：インターネットに直接接続されたvEdge、またはリ Multi-Protocol Label Switching (MPLS) ンク)。

- DST PUBLIC PORT リモートvEdgeへのトン Data Plane ネルを形成するためにvEdgeが使用するパブリックNAT変換ポート。

- TRANSITIONS:BFDセッションがステータスを変更した回数(間 NA で UP はその逆)。

show tunnel statisticsコマンド

は、データプレーントンネルに関する情報を表示で show tunnel statistics きます。vEdge間の特定のIPSECトンネルのパケットを送受信するかどうかを決定できます。

これにより、パケットが両端に到着するかどうかを理解し、ノード間の接続の問題を切り分けることができます。

この例では、このコマンドを複数回実行すると、またはに増分が表示されるか、増分が表示されないこtx-pkts とに注意でき rx-pktsます。

ヒント:tx-pktsのカウンタが増加している場合は、ピアにデータを送信します。rx-pktsが増加しない場合は、データがピアから受信されていないことを意味します。この場合は、もう一方の端をチェックして、tx-pktsが増加するかどうかを確認します。

TCP vEdge2# show tunnel statistics

TUNNEL SOURCE DEST TUNNEL MSS PROTOCOL SOURCE IP DEST IP PORT PORT SYSTEM IP LOCAL COLOR REMOTE COLOR MTU tx-pkts tx-octets rx-pkts rx-octets ADJUST --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipsec 172.16.16.147 10.88.244.181 12386 12406 10.1.0.5 public-internet default 1441 38282 5904968 38276 6440071 1361 ipsec 172.16.16.147 10.152.201.104 12386 63364 10.1.0.0 public-internet default 1441 33421 5158814 33416 5623178 1361 ipsec 172.16.16.147 10.152.204.31 12386 58851 10.1.0.7 public-internet public-internet 1441 12746 1975022 12744 2151926 1361 ipsec 172.24.90.129 10.88.244.181 12426 12406 10.1.0.5 biz-internet default 1441 38293 5906238 38288 6454580 1361 ipsec 172.24.90.129 10.152.201.104 12426 63364 10.1.0.0 biz-internet default 1441 33415 5157914 33404 5621168 1361 ipsec 172.24.90.129 10.152.204.31 12426 58851 10.1.0.7 biz-internet public-internet 1441 12750 1975622 12747 2152446 1361

TUNNEL                                   SOURCE  DEST                                                  TUNNEL                                          MSS

PROTOCOL  SOURCE IP      DEST IP         PORT    PORT   SYSTEM IP    LOCAL COLOR      REMOTE COLOR     MTU     tx-pkts  tx-octets  rx-pkts  rx-octets  ADJUST

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ipsec     172.16.16.147  10.88.244.181   12386   12406  10.1.0.5     public-internet  default          1441    39028    6020779    39022    6566326    1361

ipsec     172.16.16.147  10.152.201.104  12386   63364  10.1.0.0  public-internet  default          1441    34167    5274625    34162    5749433    1361

ipsec     172.16.16.147  10.152.204.31   12386   58851  10.1.0.7     public-internet  public-internet  1441    13489    2089069    13487    2276382    1361

ipsec     172.24.90.129  10.88.244.181   12426   12406  10.1.0.5     biz-internet     default          1441    39039    6022049    39034    6580835    1361

ipsec     172.24.90.129  10.152.201.104  12426   63364  10.1.0.0  biz-internet     default          1441    34161    5273725    34149    5747259    1361

ipsec     172.24.90.129  10.152.204.31   12426   58851  10.1.0.7     biz-internet     public-internet  1441    13493    2089669    13490    2276902    1361

もう1つの便利なコマンド show tunnel statistics bfd は、特定のデータプレーントンネル内で送受信されたBFDパケットの数を確認するために使用できます。

vEdge1# show tunnel statistics bfd BFD BFD BFD BFD BFD BFD PMTU PMTU PMTU PMTU TUNNEL SOURCE DEST ECHO TX ECHO RX BFD ECHO BFD ECHO TX RX TX RX PROTOCOL SOURCE IP DEST IP PORT PORT PKTS PKTS TX OCTETS RX OCTETS PKTS PKTS OCTETS OCTETS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipsec 192.168.109.4 192.168.109.5 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 ipsec 192.168.109.4 192.168.109.5 12346 12366 1112255 1112253 186302716 186302381 487 487 395939 397783 ipsec 192.168.109.4 192.168.109.7 12346 12346 1112254 1112252 186302552 186302210 487 487 395939 397783 ipsec 192.168.109.4 192.168.110.5 12346 12366 1112255 1112253 186302716 186302381 487 487 395939 397783

Access List

出力を確認した後は、アクセスリストは便利で必要なス show bfd sessions テップです。

プライベートIPとパブリックIPおよびポートが判明し Access Control List (ACL) たので、SRC_PORT、DST_PORT、SRC_IP、DST_IPと照合するACLを作成できます。

これは、送受信されたBFDメッセージの確認に役立ちます。

次に、ACL設定の例を示します。

policy access-list checkbfd-out sequence 10 match source-ip 192.168.0.92/32 destination-ip 198.51.100.187/32 source-port 12426 destination-port 12426 ! action accept count bfd-out-to-dc1-from-br1 ! !

default-action accept

!

access-list checkbfd-in sequence 20 match source-ip 198.51.100.187/32 destination-ip 192.168.0.92/32 source-port 12426 destination-port 12426 ! action accept count bfd-in-from-dc1-to-br1 ! ! default-action accept !

vpn 0

interface ge0/0

access-list checkbfd-in in

access-list checkbfd-out out

!

!

!

この例では、このACLは2つのシーケンスを使用します。シーケンス10は、このvEdgeからピアに送信されるBFDメッセージと一致します。シーケンス20はその逆を行います。

送信元(Private)ポートおよび宛先(Public)ポートと照合されます。vEdgeがNATを使用している場合は、正しい送信元ポートと宛先ポートを確認してください。

各シーケンスカウンタのヒットを確認するには、 show policy access-list counters <access-list name>

vEdge1# show policy access-list-counters NAME COUNTER NAME PACKETS BYTES ----------------------------------------------------- checkbfd bfd-out-to-dc1-from-br1 10 2048 bfd-in-from-dc1-to-br1 0 0

ネットワークアドレス変換

ツールstun-clientを使用してNATマップとフィルタを検出する方法

すべての手順を実行し、NATの背後にいる場合は、次の手順で動 UDP NAT Traversal (RFC 4787) Map and Filter 作を特定します。

このツールは、vEdgeがNATデバイスの背後にある場合に、ローカルvEdgeの外部IPアドレスを検出するために使用されます。

このコマンドは、デバイスのポートマッピングを取得し、オプションでローカルデバイスとサーバ間のNATに関するプロパティを検出します（パブリックサーバ：google stun serverなど）。

注：詳細については、Docs Viptela - STUN Clientを参照してください。

vEdge1# tools stun-client vpn 0 options "--mode full --localaddr 192.168.12.100 12386 --verbosity 2 stun.l.google.com 19302" stunclient --mode full --localaddr 192.168.12.100 stun.l.google.com in VPN 0 Binding test: success

Local address: 192.168.12.100:12386

Mapped address: 203.0.113.225:4501

Behavior test: success

Nat behavior: Address Dependent Mapping

Filtering test: success

Nat filtering: Address and Port Dependent Filtering

新しいバージョンのソフトウェアでは、構文が少し異なる場合があります。

vEdge1# tools stun-client vpn 0 options "--mode full --localaddr 192.168.12.100 --localport 12386 --verbosity 2 stun.l.google.com 19302"

この例では、Google STUNサーバへのUDP送信元ポート12386を使用して、完全なNAT検出テストを実行します。

このコマンドの出力には、NATの動作とRFC 4787に基づくNATフィルタタイプが示されます。

注：を使用するときは、トンネルインターフェイスでSTUNサービスを許可することを忘 tools stunれないでください。許可しないと、機能しません。STUNデータ allow-service stun を渡すために使用します。

vEdge1# show running-config vpn 0 interface ge0/0 vpn 0 interface ge0/0 ip address 10.19.145.2/30 ! tunnel-interface encapsulation ipsec color gold max-control-connections 1 no allow-service bgp allow-service dhcp allow-service dns no allow-service icmp no allow-service sshd no allow-service netconf no allow-service ntp no allow-service ospf  allow-service stun ! no shutdown ! !

次に、STUN用語（フルコーンNAT）とRFC 4787（UDPのNAT動作）のマッピングを示します。

CLIで使用されるデータプレーントンネル「送信」用にサポートされるNATタイプ

ほとんどの場合、ビジネスインターネットやパブリックインターネットなどのパブリックカラーをインターネットに直接接続できます。

また、vEdge WANインターフェイスと実際のインターネットサービスプロバイダー(ISP)の背後にNATデバイスが存在する場合もあります。

このように、vEdgeはプライベートIPを持つことができ、他のデバイス（ルータ、ファイアウォールなど）はパブリック側のIPアドレスを持つデバイスにすることができます。

NATタイプが正しくない場合、データプレーントンネルの形成を許可しない最も一般的な理由の1つである可能性があります。サポートされているNATタイプは次のとおりです。

ファイアウォール

サポートされていない送信元および宛先タイプではなく、すでにNATをチェックしている場合は、トン Data Plane ネルの形成に使用されるポートがファイアウォールによってブロックされている可能性があります。

次のポートがファイアウォールでデータプレーン接続用に開いていることを確認します。 vEdge to vEdge Data Plane:

UDP 12346 ～ 13156

vEdgeからコントローラへのコントロール接続用：

UDP 12346 ～ 13156

TCP 23456から24156

データプレーントンネルの接続を正常に行うために、これらのポートを開いていることを確認します。

データプレーントンネルに使用される送信元ポートと宛先ポートを確認する show tunnel statistics と、またはを使用 show bfd sessions | tab できますが、使用できません show bfd sessions。

送信元ポートは表示されず、宛先ポートだけが表示されます。

vEdge1# show bfd sessions SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192.168.30.105 50 up biz-internet biz-internet 192.168.109.181 192.168.109.182 12346 ipsec 7 1000 1:21:28:05 10 192.168.30.105 50 up private1 private1 192.168.110.181 192.168.110.182 12346 ipsec 7 1000 1:21:26:13 2 vEdge1# show bfd sessions | tab SRC DST SITE DETECT TX SRC IP DST IP PROTO PORT PORT SYSTEM IP ID LOCAL COLOR COLOR STATE MULTIPLIER INTERVAL UPTIME TRANSITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192.168.109.181 192.168.109.182 ipsec 12346 12346 192.168.30.105 50 biz-internet biz-internet up 7 1000 1:21:28:05 10 192.168.110.181 192.168.110.182 ipsec 12346 12346 192.168.30.105 50 private1 private1 up 7 1000 1:21:26:13 2

注：使用されるSD-WANファイアウォールポートの詳細については、こちらを参照してください。

セキュリティ

ACLカウンタのインバウンドとアウトバウンドが増加している場合は、いくつかの繰り返しを確認してください show system statistics diff and ensure there are no drops.

vEdge1# show policy access-list-counters NAME COUNTER NAME PACKETS BYTES ----------------------------------------------------- checkbfd bfd-out-to-dc1-from-br1 55 9405   bfd-in-from-dc1-to-br1 54 8478

rx_replay_integrity_drops この出力では、 show system statistics diff command.

vEdge1#show system statistics diff

rx_pkts : 5741427

ip_fwd : 5952166

ip_fwd_arp : 3

ip_fwd_to_egress : 2965437

ip_fwd_null_mcast_group : 26

ip_fwd_null_nhop : 86846

ip_fwd_to_cpu : 1413393

ip_fwd_from_cpu_non_local : 15

ip_fwd_rx_ipsec : 1586149

ip_fwd_mcast_pkts : 26

rx_bcast : 23957

rx_mcast : 304

rx_mcast_link_local : 240

rx_implicit_acl_drops : 12832

rx_ipsec_decap : 21

rx_spi_ipsec_drops : 16

rx_replay_integrity_drops : 1586035

port_disabled_rx : 2

rx_invalid_qtags : 212700

rx_non_ip_drops : 1038073

pko_wred_drops : 3

bfd_tx_record_changed : 23

rx_arp_non_local_drops : 19893

rx_arp_reqs : 294

rx_arp_replies : 34330

arp_add_fail : 263

tx_pkts : 4565384

tx_mcast : 34406

port_disabled_tx : 3

tx_ipsec_pkts : 1553753

tx_ipsec_encap : 1553753

tx_pre_ipsec_pkts : 1553753

tx_pre_ipsec_encap : 1553753

tx_arp_replies : 377

tx_arp_reqs : 34337

tx_arp_req_fail : 2

bfd_tx_pkts : 1553675

bfd_rx_pkts : 21

bfd_tx_octets : 264373160

bfd_rx_octets : 3600

bfd_pmtu_tx_pkts : 78

bfd_pmtu_tx_octets : 53052

rx_icmp_echo_requests : 48

rx_icmp_network_unreach : 75465

rx_icmp_other_types : 47

tx_icmp_echo_requests : 49655

tx_icmp_echo_replies : 48

tx_icmp_network_unreach : 86849

tx_icmp_other_types : 7

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 151

ip_fwd : 157

ip_fwd_to_egress : 75

ip_fwd_null_nhop : 3

ip_fwd_to_cpu : 43

ip_fwd_rx_ipsec : 41

rx_bcast : 1

rx_replay_integrity_drops : 41

rx_invalid_qtags : 7

rx_non_ip_drops : 21

rx_arp_non_local_drops : 2

tx_pkts : 114

tx_ipsec_pkts : 40

tx_ipsec_encap : 40

tx_pre_ipsec_pkts : 40

tx_pre_ipsec_encap : 40

tx_arp_reqs : 1

bfd_tx_pkts : 40

bfd_tx_octets : 6800

tx_icmp_echo_requests : 1

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 126

ip_fwd : 125

ip_fwd_to_egress : 58

ip_fwd_null_nhop : 3

ip_fwd_to_cpu : 33

ip_fwd_rx_ipsec : 36

rx_bcast : 1

rx_implicit_acl_drops : 1

rx_replay_integrity_drops : 35

rx_invalid_qtags : 6

rx_non_ip_drops : 22

rx_arp_replies : 1

tx_pkts : 97

tx_mcast : 1

tx_ipsec_pkts : 31

tx_ipsec_encap : 31

tx_pre_ipsec_pkts : 31

tx_pre_ipsec_encap : 31

bfd_tx_pkts : 32

bfd_tx_octets : 5442

rx_icmp_network_unreach : 3

tx_icmp_echo_requests : 1

tx_icmp_network_unreach : 3

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 82

ip_fwd : 89

ip_fwd_to_egress : 45

ip_fwd_null_nhop : 3

ip_fwd_to_cpu : 24

ip_fwd_rx_ipsec : 22

rx_bcast : 1

rx_implicit_acl_drops : 1

rx_replay_integrity_drops : 24

rx_invalid_qtags : 2

rx_non_ip_drops : 14

rx_arp_replies : 1

tx_pkts : 62

tx_mcast : 1

tx_ipsec_pkts : 24

tx_ipsec_encap : 24

tx_pre_ipsec_pkts : 24

tx_pre_ipsec_encap : 24

tx_arp_reqs : 1

bfd_tx_pkts : 23

bfd_tx_octets : 3908

rx_icmp_network_unreach : 3

tx_icmp_echo_requests : 1

tx_icmp_network_unreach : 3

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 80

ip_fwd : 84

ip_fwd_to_egress : 39

ip_fwd_to_cpu : 20

ip_fwd_rx_ipsec : 24

rx_replay_integrity_drops : 22

rx_invalid_qtags : 3

rx_non_ip_drops : 12

tx_pkts : 66

tx_ipsec_pkts : 21

tx_ipsec_encap : 21

tx_pre_ipsec_pkts : 21

tx_pre_ipsec_encap : 21

bfd_tx_pkts : 21

bfd_tx_octets : 3571

まず、vEdgeでrequest security ipsec-rekey を実行します。次に、の繰り返しを繰り返show system statistics diff し、まだ表示されているかどうかを確認しrx_replay_integrity_dropsます。

実行する場合は、セキュリティ設定を確認します。

vEdge1# show running-config security  security

ipsec

authentication-type sha1-hmac ah-sha1-hmac

!

!

DSCPでマークされたトラフィックに関するISPの問題

デフォルトでは、vEdgeルータからコントローラへのすべての制御トラフィックと管理トラフィックは、DTLSまたはTLS接続を介して伝送され、DSCP値CS6（10進数で48）でマークされます。

データプレーストンネルトラフィックの場合、vEdgeルータはIPsecまたはGREカプセル化を使用してデータトラフィックを相互に送信します。

データプレーン障害の検出とパフォーマンス測定のために、ルータは定期的に互いにBFDパケットを送信します。

これらのBFDパケットは、DSCP値CS6（10進数で48）でもマーキングされます。

ISPの観点からは、このタイプのトラフィックはDSCP値がCS6のUDPトラフィックと同様に見なされます。これは、vEdgeルータとSD-WANコントローラが、デフォルトでマーキングされているDSCPを外部IPヘッダーにコピーするためです。

次に、tcpdumpが中継ISPルータで実行されている場合の例を示します。

14:27:15.993766 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 44063, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 168) 192.168.109.5.12366 > 192.168.20.2.12346: [udp sum ok] UDP, length 140 14:27:16.014900 IP (tos 0xc0, ttl 63, id 587, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 139) 192.168.20.2.12346 > 192.168.109.5.12366: [udp sum ok] UDP, length 111 14:27:16.534117 IP (tos 0xc0, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 157) 192.168.109.5.12366 > 192.168.110.6.12346: [no cksum] UDP, length 129 14:27:16.534289 IP (tos 0xc0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 150) 192.168.110.6.12346 > 192.168.109.5.12366: [no cksum] UDP, length 122

ここに示すように、すべてのパケットはDSフィールドとも呼ばれるTOSバイト0xc0でマークされます（これは、10進数の192、つまり2進数の110 000 00に相当します）。

最初の6つの上位ビットは、10進数のDSCPビット値48またはCS6に対応します)。

出力の最初の2つのパケットはコントロールプレーントンネルに対応し、残りの2つのパケットはデータプレーントンネルトラフィックに対応します。

パケット長とTOSマークに基づいて、それがBFDパケット（RXおよびTX方向）であったことが確実に結論付けられます。これらのパケットもCS6でマークされます。

一部のサービスプロバイダー（特にMPLS L3 VPN/MPLS L2 VPNサービスプロバイダー）は、異なるSLAを維持し、DSCPマークに基づいて異なるクラスのトラフィックを異なる方法で処理できます。

たとえば、DSCP EFとCS6の音声およびシグナリングトラフィックに優先順位を付けるプレミアムサービスがある場合です。

アップリンクの合計帯域幅を超えていなくても、優先順位トラフィックはほぼ常にポリシングされるため、このタイプのトラフィックではパケット損失が発生し、BFDセッションもフラッピングする可能性があります。

サービスプロバイダールータ上の専用優先キューが枯渇していて、通常のトラフィック(vEdgeルータから単純なpingを実行する場合など)が廃棄されないことが判明した場合があります。

これは、このようなトラフィックがデフォルトのDSCP値0（TOSバイト）でマーキングされるためです。

15:49:22.268044 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114 15:49:22.272919 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114 15:49:22.277660 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114 15:49:22.314821 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114

しかし同時に、BFDセッションはフラップします。

show bfd history DST PUBLIC DST PUBLIC RX TX SYSTEM IP SITE ID COLOR STATE IP PORT ENCAP TIME PKTS PKTS DEL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:54:23+0200 127 135 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:54:23+0200 127 135 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:28+0200 140 159 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:28+0200 140 159 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:40+0200 361 388 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:40+0200 361 388 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:57:38+0200 368 421 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:57:38+0200 368 421 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:58:05+0200 415 470 0 192.168.30.6 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:58:05+0200 415 470 0 192.168.30.6 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:58:25+0200 464063 464412 0

ここで、npingはトラブルシューティングに役立ちます。

vedge2# tools nping vpn 0 options "--tos 0x0c --icmp --icmp-type echo --delay 200ms -c 100 -q" 192.168.109.7 Nping in VPN 0 Starting Nping 0.6.47 ( http://nmap.org/nping ) at 2019-05-07 15:58 CEST Max rtt: 200.305ms | Min rtt: 0.024ms | Avg rtt: 151.524ms Raw packets sent: 100 (2.800KB) | Rcvd: 99 (4.554KB) | Lost: 1 (1.00%) Nping done: 1 IP address pinged in 19.83 seconds

BFDのデバッグ

より詳細な調査が必要な場合は、vEdgeルータでBFDのデバッグを実行します。

Forwarding Traffic Manager(FTM)はvEdgeルータ上のBFD操作を担当するため、必要 debug ftm bfdになります。

すべてのデバッグ出力はファ /var/log/tmplog/vdebug イルに保存されており、これらのメッセージをコンソールに表示する場合は(Cisco IOSの動terminal monitor 作と同様に)を使用できmonitor start /var/log/tmplog/vdebugます。

ロギングを停止するには、 monitor stop /var/log/tmplog/vdebug

次に、タイムアウトによってダウンしたBFDセッションを出力で探す方法を示します(IPアドレス192.168.110.6のリモートTLOCには到達できません)。

log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1008]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: BFD Session STATE update, New_State :- DOWN, Reason :- LOCAL_TIMEOUT_DETECT Observed latency :- 7924, bfd_record_index :- 8, Hello timer :- 1000, Detect Multiplier :- 7 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_proc_tunnel_public_tloc_msg[252]: tun_rec_index 13 tloc_index 32772 public tloc 0.0.0.0/0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_increment_wanif_bfd_flap[2427]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346, : Increment the WAN interface counters by 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1119]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC BFD session history update, old state 3 new state 1 current flap count 1 prev_index 1 current 2 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1140]: Attempting to add TLOC : from_ttm 0 origin remote tloc-index 32772 pub 192.168.110.6:12346 pub v6 :::0 system_ip 192.168.30.6 color 5 spi 333 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 484 to 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32771:32772) src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 8 ref-count 1 sa-idx 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 485 to 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32770:32772) src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 9 ref-count 1 sa-idx 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1008]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: BFD Session STATE update, New_State :- DOWN, Reason :- LOCAL_TIMEOUT_DETECT Observed latency :- 7924, bfd_record_index :- 9, Hello timer :- 1000, Detect Multiplier :- 7 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_proc_tunnel_public_tloc_msg[252]: tun_rec_index 14 tloc_index 32772 public tloc 0.0.0.0/0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_increment_wanif_bfd_flap[2427]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346, : Increment the WAN interface counters by 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1119]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC BFD session history update, old state 3 new state 1 current flap count 1 prev_index 1 current 2 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1140]: Attempting to add TLOC : from_ttm 0 origin remote tloc-index 32772 pub 192.168.110.6:12346 pub v6 :::0 system_ip 192.168.30.6 color 5 spi 333 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 484 to 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32771:32772) src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 8 ref-count 1 sa-idx 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 485 to 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32770:32772) src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 9 ref-count 1 sa-idx 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_send_bfd_msg[499]: Sending BFD notification Down notification to TLOC id 32772 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1140]: Attempting to add TLOC : from_ttm 1 origin remote tloc-index 32772 pub 192.168.110.6:12346 pub v6 :::0 system_ip 192.168.30.6 color 5 spi 333 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1285]: UPDATE local tloc log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 484 to 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32771:32772) src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 8 ref-count 1 sa-idx 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 485 to 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32770:32772) src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 9 ref-count 1 sa-idx 485 log:local7.info: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:23:9 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.110.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout log:local7.info: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:23:9 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.109.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"public-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

有効にするもう1つの重要なデバッグは、 Tunnel Traffic Manager (TTM) events debug is debug ttm eventsです。

TTMの観点から見たイベ BFD DOWN ントの外観は次のとおりです。

log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Received TTM Msg LINK_BFD, Client: ftmd, AF: LINK log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[413]: Remote-TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Local-TLOC: 192.168.30.5 : biz-internet : ipsec, Status: DOWN, Rec Idx: 13 MTU: 1441, Loss: 77, Latency: 0, Jitter: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Received TTM Msg LINK_BFD, Client: ftmd, AF: LINK log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[413]: Remote-TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Local-TLOC: 192.168.30.5 : public-internet : ipsec, Status: DOWN, Rec Idx: 14 MTU: 1441, Loss: 77, Latency: 0, Jitter: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Received TTM Msg BFD, Client: ftmd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[402]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Status: DOWN log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_af_tloc_db_bfd_status[234]: BFD message: I SAY WHAT WHAT tloc 192.168.30.6 : public-internet : ipsec status is 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg TLOC_ADD, Client: ompd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[213]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Index: 32772, Origin: REMOTE, Status: DOWN, LR enabled: 0, LR hold time: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[217]: Attributes: GROUP PREF WEIGHT GEN-ID VERSION TLOCv4-PUB TLOCv4-PRI TLOCv6-PUB TLOCv6-PRI SITE-ID CARRIER ENCAP RESTRICT log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[220]: Preference: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[223]: Weight: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[226]: Gen-ID: 2147483661 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[229]: Version: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[232]: Site-ID: 13 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[235]: Carrier: 4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[241]: Restrict: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[249]: Group: Count: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[262]: Groups: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[269]: TLOCv4-Public: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[273]: TLOCv4-Private: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[277]: TLOCv6-Public: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[281]: TLOCv6-Private: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[285]: TLOC-Encap: ipsec-tunnel log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[295]: Authentication: unknown(0x98) Encryption: aes256(0xc) SPI 334 Proto ESP log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[312]: SPI 334, Flags 0x1e Integrity: 1, encrypt-keys: 1 auth-keys: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[317]: Number of protocols 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[328]: Number of encrypt types: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[0] AES256-GCM log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[1] AES256-CBC log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[339]: Number of integrity types: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[344]: integrity type[0] HMAC_SHA1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[349]: #Paths: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg TLOC_ADD, Client: ftmd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[213]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Index: 32772, Origin: REMOTE, Status: DOWN, LR enabled: 0, LR hold time: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[217]: Attributes: GROUP PREF WEIGHT GEN-ID VERSION TLOCv4-PUB TLOCv4-PRI TLOCv6-PUB TLOCv6-PRI SITE-ID CARRIER ENCAP RESTRICT log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[220]: Preference: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[223]: Weight: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[226]: Gen-ID: 2147483661 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[229]: Version: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[232]: Site-ID: 13 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[235]: Carrier: 4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[241]: Restrict: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[249]: Group: Count: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[262]: Groups: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[269]: TLOCv4-Public: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[273]: TLOCv4-Private: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[277]: TLOCv6-Public: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[281]: TLOCv6-Private: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[285]: TLOC-Encap: ipsec-tunnel log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[295]: Authentication: unknown(0x98) Encryption: aes256(0xc) SPI 334 Proto ESP log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[312]: SPI 334, Flags 0x1e Integrity: 1, encrypt-keys: 1 auth-keys: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[317]: Number of protocols 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[328]: Number of encrypt types: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[0] AES256-GCM log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[1] AES256-CBC log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[339]: Number of integrity types: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[344]: integrity type[0] HMAC_SHA1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[349]: #Paths: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg TLOC_ADD, Client: fpmd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[213]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Index: 32772, Origin: REMOTE, Status: DOWN, LR enabled: 0, LR hold time: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[217]: Attributes: GROUP PREF WEIGHT GEN-ID VERSION TLOCv4-PUB TLOCv4-PRI TLOCv6-PUB TLOCv6-PRI SITE-ID CARRIER ENCAP RESTRICT log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[220]: Preference: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[223]: Weight: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[226]: Gen-ID: 2147483661 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[229]: Version: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[232]: Site-ID: 13 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[235]: Carrier: 4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[241]: Restrict: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[249]: Group: Count: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[262]: Groups: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[269]: TLOCv4-Public: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[273]: TLOCv4-Private: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[277]: TLOCv6-Public: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[281]: TLOCv6-Private: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[285]: TLOC-Encap: ipsec-tunnel log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[295]: Authentication: unknown(0x98) Encryption: aes256(0xc) SPI 334 Proto ESP log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[312]: SPI 334, Flags 0x1e Integrity: 1, encrypt-keys: 1 auth-keys: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[317]: Number of protocols 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[328]: Number of encrypt types: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[0] AES256-GCM log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[1] AES256-CBC log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[339]: Number of integrity types: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[344]: integrity type[0] HMAC_SHA1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[349]: #Paths: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg DATA_DEVICE_ADD, Client: pimd, AF: DATA-DEVICE-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[431]: Device: 192.168.30.6, Status: 2 log:local7.info: May 7 16:58:19 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:58:19 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.110.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout log:local7.info: May 7 16:58:20 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:58:19 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.109.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"public-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems