内容

概要

自動アップグレード

シングルホーム接続

デュアルホーム接続

接続の確認

衛星ステータスの確認

設定のチェック

衛星ステータスの確認（概要）

ホストの優先度の変更

Host-priority の変更

Host-priority の変更の確認

ホストのアップグレード

衛星アップグレード

衛星アップグレードの確認

付録

ヒントとテクニック

複数の衛星のアップグレード

衛星リングのアップグレード

複数の衛星を一度にアップグレードする

衛星イメージ

9000v

901

既知の問題

イメージのダウンロードが失敗する

イメージのダウンロードが完了したと誤って報告される

5.1.1 デュアル ホームの問題

概要

このドキュメントでは、衛星を接続している Cisco アグリゲーション サービス ルータ 9000 シリーズ（ASR9K）をアップグレードするときのダウンタイムを最小限に抑えながら、ネットワーク仮想化（nV）衛星をアップグレードする方法について説明します。ホストまたは衛星デバイスのアップグレードが原因で発生するシステムの停止を減らすため、特別な考慮が必要です。

自動アップグレード

バージョン 5.3.2、6.0.0 以降では、自動アップグレード機能がサポートされます。それ以前のバージョンでは、3 つのイメージ転送シナリオがありました。

- イメージに互換性がない：この場合、ホストから衛星へ自動的に強制アップグレードが行われました。

- イメージが最新でない：このログはバージョン不一致に関する情報を示しますが、転送またはアクティブ化はユーザに任されました。

- イメージが最新：このシナリオでは、ユーザが強制的なアップグレード/ダウングレードを選択できます。

自動アップグレード機能を使用すると、2 番目のオプションを自動化できます。これは最初のオプションと同様に動作し、衛星の再接続時に最新のイメージをプッシュします。衛星の自動アップグレード機能に最適な例は、フィールド プログラマブル デバイス（FPD）の自動アップグレードです。

自動アップグレード機能を有効にするために使用するコマンドは upgrade on-connect であり、nv satellite [satellite ID] config sub-mode: の下で設定します。

nv

satellite 100

type asr901

upgrade on-connect

!

注：このドキュメントの残りの部分では、ネットワークデバイスの手動アップグレードにサテライトしています。

シングルホーム接続

シングルホーム接続のシナリオでは、衛星は単一の ASR9K にのみ接続されているため、衛星では 2 回のリロードが見られます。最初の衛星リロードは Cisco IOS® XR のアップグレード時にリロードするホストから行われ、2 番目のリロードはアップグレードされた衛星 Cisco IOS ソフトウェアから行われます。

この種類のアップグレードでは、「衛星アップグレード」セクションの手順を実行します。

デュアルホーム接続

2 つの ASR9K ホストに接続された衛星をアップグレードすると、シングルホーム接続衛星によってもたらされるいくつかの課題が克服されますが、トラフィックの停止を最小限に抑えるために特別な注意が必要です。

両方の ASR9K ホストを最初に更新し、最後または後日に衛星を更新すると仮定して、停止を最小限にするために、次の手順を実行してください。

1. どのホストが各衛星をアクティブとして認識しているかを確認します。

2. ホスト 2 への衛星コントロール プレーンを確認します。

3. ホスト 2 に衛星を切り替えます。

4. コントロールとデータ プレーンを確認します。

5. ホスト 1 の XR ソフトウェアをアップグレードします。

6. ホスト 1 のアップグレードを確認します。

7. ホスト 1 への衛星コントロール プレーンを確認します。

8. ホスト 1 にすべての衛星を切り替えます。

9. 衛星のコントロールとデータ プレーンがホスト 1 上になっていることを確認します。

10. ホスト 2 の XR ソフトウェアをアップグレードします。

11. ホスト 2 へのコントロール プレーンを確認します。

12. 必要に応じて衛星を切り替えます。

13. いずれかのホストから衛星をアップグレードします。

14. 衛星アップグレードを確認します。

15. 衛星のコントロールとデータ プレーンを確認します。

次に、繰り返しを省略しながらこれらの手順を詳しく説明します。

接続の確認

衛星ステータスの確認

この例では 3 つの衛星リング（100、101、102）があり、衛星 100 および 102 がホスト 1（9001-G）に対してアクティブで、衛星 101 がホスト 2（9001-H）に対してアクティブです。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv satellite status

Fri Aug 15 21:32:03.274 UTC

Satellite 100

-------------

Status: Connected (Stable)

Redundancy: Active (Group: 1)

Type: asr901

MAC address: 4c00.8287.1de4

IPv4 address: 10.0.100.1 (auto)

Serial Number: CAT1722U21S

Remote version: Compatible (not latest version)

ROMMON: 2.1 (Latest)

FPGA: N/A

IOS: 1402.20 (Available: 1406.12)

Configured satellite fabric links:

GigabitEthernet0/0/0/0

----------------------

Status: Satellite Ready

Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9

Satellite 101

-------------

Status: Connected (Stable)

Redundancy: Standby (Group: 1)

Type: asr901

MAC address: 4c00.8287.2e24

IPv4 address: 10.0.101.1 (auto)

Serial Number: CAT1723U02B

Remote version: Compatible (not latest version)

ROMMON: 2.1 (Latest)

FPGA: N/A

IOS: 1402.20 (Available: 1406.12)

Configured satellite fabric links:

GigabitEthernet0/0/0/0

----------------------

Status: Satellite Ready

Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9

Satellite 102

-------------

Status: Connected (Stable)

Redundancy: Active (Group: 1)

Type: asr901

MAC address: 4c00.8287.2ec4

IPv4 address: 10.0.102.1 (auto)

Serial Number: CAT1723U015

Remote version: Compatible (not latest version)

ROMMON: 2.1 (Latest)

FPGA: N/A

IOS: 1402.20 (Available: 1406.12)

Configured satellite fabric links:

GigabitEthernet0/0/0/0

----------------------

Status: Satellite Ready

Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9

設定のチェック

これらのチェックによりすべての衛星が接続中であることがわかれば、設定は正しいはずです。ASR9K 上のいずれの衛星も接続状態でない場合、追加のトラブルシューティングが必要になります。

この設定は、このドキュメント全体で使用されているものです。

interface GigabitEthernet0/0/0/0

nv

satellite-fabric-link network

redundancy

iccp-group 1

!

satellite 100

remote-ports GigabitEthernet 0/0/0-9

!

satellite 101

remote-ports GigabitEthernet 0/0/0-9

!

satellite 102

remote-ports GigabitEthernet 0/0/0-9

!

!

!

!

nv

satellite 100

type asr901

redundancy

host-priority 0

!

serial-number CAT1722U21S

!

satellite 101

type asr901

redundancy

host-priority 200

!

serial-number CAT1723U02B

!

satellite 102

type asr901

redundancy

host-priority 0

!

serial-number CAT1723U015

!

!

衛星ステータスの確認（概要）

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv satellite status brief

Fri Aug 15 13:39:56.271 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -----------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Stby)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Act)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Stby)

より簡潔な出力が望ましい場合、show nv satellite status brief コマンドを両方のホストで使用できます。接続状態はコントロール チャネルが動作可能であることを示しますが、Act および Stby は、ホストごとの各衛星のデータ プレーンのステータスを示します。

ホストの優先度の変更

Host-priority の変更

衛星を他の ASR9K ホストにフェールオーバーさせる最も簡単な方法は、host-priority 設定を変更することです。この例では、host-priority が最大値（優先度が最も低い）に設定されていますので、リング内のすべての衛星がホスト 2 に切り替わります。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#config t

Fri Aug 15 21:39:50.909 UTC

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config)#nv

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV)#satellite 100

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-satellite)#redundancy

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV-red)#host-priority 255

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV-red)#exit

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-satellite)#exit

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV)#satellite 102

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-satellite)#redundancy

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV-red)#host-priority 255

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV-red)#end

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:y

Host-priority の変更の確認

この変更を確認するには、show nv satellite status brief コマンドを使用できます。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv satellite status brief

Fri Aug 15 21:40:35.876 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -----------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Stby)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Stby)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Stby)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri

Fri Aug 15 13:42:15.847 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -----------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Act)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Act)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Act)

ホストのアップグレード

1. どのホストがすべての衛星をアクティブと見なし、どのホストがすべての衛星をスタンバイと見なしているか確認したら、すべての衛星がスタンバイであるホスト上で、Cisco Connection Online（CCO）の説明に従って、またはテスト済みの手順説明書（MOP）に従って、通常のアップグレード手順を行います。

2. 最初のホストがアップグレードされ、すべてのインストール後のチェックが確認されたら、「接続の確認」セクションに従って両方のホストへの衛星接続を確認します。接続を確認したら、「ホストの優先度の変更」セクションに従って優先度を下げることで、衛星をアップグレードしたホストに切り替えます。

3. すべての衛星がスタンバイとしてホスト 2 に接続されたら、このホストをアップグレードし、CCO アップグレード ガイドまたは MOP に従ってすべてのインストール確認手順を実行し、「接続の確認」セクションに従ってすべての衛星の確認を行います。

4. 最後に、衛星アップグレードに進みます。

衛星アップグレード

新しい衛星（9000v と 901）イメージは、それぞれ asr9k-9000v-nV-px-<release> と asr9k-901-nV-px-<release> に含まれています。これらのパッケージがホストで有効になると、衛星をアップグレードできます。

衛星上のソフトウェア イメージをダウンロードしてアクティブにするには、EXEC モードで install nv satellite コマンドを使用します。

install nv satellite { satellite id | all } { transfer | activate }

シンタックスの説明

satellite id

イメージを転送する衛星の固有識別子を指定します。

all

ターゲット バージョンにまだ含まれていない、すべての現在アクティブな衛星上で操作を実行します。

ご送金

ホストから衛星デバイスにイメージをダウンロードします。

activate

衛星上でインストール処理を実行します。

注：Simple Ringなどの高度なトポロジをアップグレードする方法の詳細については、「ヒントとテクニック」セクションを参照してください。

衛星アップグレードの確認

install nv satellite コマンドを発行し,衛星がリロードしたら、show nv satellite status の出力は ROMMON、フィールド プログラマブル ゲート アレイ（FPGA）、および Cisco IOS リビジョンが最新であることを示すはずです。これらのいずれかが latest と表示されない場合、追加のトラブルシューティングを行ってイメージがアップグレードされない理由を確認することが必要です。

注:Cisco Technical Assistance Center(TAC)に連絡する前に、「サテライトイメージ」セクションと「既知の問題」セクションを確認してください。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv satellite status

Fri Aug 15 19:54:26.429 UTC

Satellite 100

-------------

Status: Connected (Stable)

Redundancy: Active (Group: 1)

Type: asr901

MAC address: 4c00.8287.1de4

IPv4 address: 10.0.100.1 (auto)

Serial Number: CAT1722U21S

Remote version: Compatible (not latest version)

ROMMON: 2.1 (Latest)

FPGA: N/A

IOS: 1402.20 (Available: 1406.12)

Configured satellite fabric links:

GigabitEthernet0/0/0/0

----------------------

Status: Satellite Ready

Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9

Satellite 101

-------------

Status: Connected (Stable)

Redundancy: Active (Group: 1)

Type: asr901

MAC address: 4c00.8287.2e24

IPv4 address: 10.0.101.1 (auto)

Serial Number: CAT1723U02B

Remote version: Compatible (latest version)

ROMMON: 2.1 (Latest)

FPGA: N/A

IOS: 1406.12 (Latest)

Configured satellite fabric links:

GigabitEthernet0/0/0/0

----------------------

Status: Satellite Ready

Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9

付録

ヒントとテクニック

複数の衛星のアップグレード

範囲を使用すると、install nv satellite コマンドで複数の衛星を選択できます（100-110、またはカンマを使用して 100,105,115 など）。

注：すべてのサテライトを並行して転送するには、transferオプションを使用し、続いてactivateキーワードを使用して、イメージを順番または並行してアクティブにします。

衛星リングのアップグレード

リング内の衛星はバックアップ ホストにすぐに（通常 1 秒未満で）切り替えることができますが、可能であればこれを避けて、イベントでトリガされたスイッチオーバーではなくユーザが起動するスイッチオーバーとするため、host-priority 機能を使用することがベスト プラクティスです。

これを踏まえ、リングの衛星（この例では SAT101）をアップグレードして別の衛星のアクティブ データ パスがこの衛星（SAT102）を通過すると、新しいイメージを使用するために SAT101 がリブートしたときに SAT102 のアクティブなデータ パスのスイッチオーバーが発生し、SAT101 がオンラインに復帰した後で SAT102 の 2 回目のスイッチオーバーが発生します。

この例では、すべての衛星が 9001G に対してアクティブであり、9001H に対してスタンバイである次のトポロジを説明のために使用します。

9001G --- SAT100 --- SAT101 --- SAT102 --- 9001H

例：誤ったアップグレード方法

Q:SAT101を9001Hからアップグレードするとどうなりますか。

A:サテライト101がリロードすると、サテライト100は9001Hへの制御リンクを失い、9001Gに切り替わります。衛星 102 は 9001G への接続が切断されますが、データ プレーンは切り替わりません。衛星 101 が復旧し、9001H と 衛星 100 の間の制御チャネルが再確立されると、この衛星は再び切り替わり、プライマリ データ プレーン パスとして再度 9001H を使用し始めます。

これにより各衛星のデータ プレーン ステータスが確認され、9001G がアクティブ、9001H がスタンバイです。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv satellite status brief

Fri Aug 15 21:40:35.876 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -----------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Stby)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Stby)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Stby)

次に、ホスト 9001H からアップグレードした衛星 101 の例を示します。

注：アップグレードを開始するホストは重要ではありません。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 101 activate

Fri Aug 15 18:05:27.899 UTC

The operation will cause an image to be transferred, and then activated on the

requested satellite.

WARNING: This will take the requested satellite out of service.

Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y

Install Op 1: activate: 101

1 configured satellite has been specified for activate.

1 satellite has successfully initiated activate.

衛星 101 がリロードしてその新しいイメージを使用すると、次の出力に示すような状況が発生します。

1. 衛星 100 は 9001H へのコントロールおよびデータ プレーン接続を失う

2. 衛星 100 がそのアクティブなデータ パスに 9001G を使用し始める

3. 衛星 102 は 9001G へのコントロール接続を失う

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv satellite status brief

Sat Aug 16 02:15:44.148 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -------------------------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Act)

101     asr901    10.0.101.1    0000.0000.0000  Discovery Stalled; Conflict:

no Identification received yet

102     asr901    10.0.102.1    0000.0000.0000  Discovery Stalled; Conflict:

no Identification received yet

衛星 101 が復旧し、衛星 100 へのコントロール接続が 9001H に対して再確立されると、すべての衛星は再び 9001G に対してスタンバイとなり、9001H に対してアクティブとなります。これは、衛星 100 が 2 番目のスイッチオーバーを実行することを意味します。

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:20.280 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.775 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 100 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.775 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 101 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.775 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.792 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 100 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.805 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 101 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:31.793 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 101 up

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:33.809 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR:

Node 101/ inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:35.665 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 100 up

LC/0/0/CPU0:Aug 15 18:18:36.021 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 15 18:18:36.022 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 15 18:18:37.786 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 15 18:18:37.786 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:38.980 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:43.988 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:43.990 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:43.993 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:43.996 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:44.203 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

100/ inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:50.552 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.559 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.561 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.564 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.567 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.569 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR:

SAT101/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is inserted, state: 1

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.570 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIROUT : xFP OIR:

SAT101/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is removed, state: 0

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:56.925 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR:

SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is inserted, state: 1

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:56.927 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIROUT : xFP OIR:

SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is removed, state: 0

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:56.931 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR:

SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 4 is inserted, state: 1

衛星がアップグレードされたら、以前と同じ衛星ステータスが表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv satellite status brief

Fri Aug 15 18:20:59.515 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -------------------------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Act)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Act)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Act)

例：正しいアップグレード方法

この例では、前の例と同じトポロジを使用して、すべてのサテライトにアップグレードが必要である場合にリングをアップグレードする適切な方法を示します。

注：転送は並行して行われますが、転送によっては完了までに時間がかかる場合があります。時間を節約し、衛星の不要なリロードを防ぐため、まずイメージをすべての衛星に転送し、その後インストールの一部のアクティブ化を体系的に開始することが推奨されます。

注：この例では、一度に1つのサテライトを参照としてアクティブ化する方法を示していますが、このセクションで後述するように、すべてのサテライトを一度にアクティブ化できます。

両方のホストから衛星のステータスをチェックしてから、すべての衛星にイメージを転送します。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv sat stat bri

Fri Aug 22 20:15:59.830 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -----------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Stby)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Stby)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Stby)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri

Fri Aug 22 12:17:20.811 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -----------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Act)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Act)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Act)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 100-102 transfer

Fri Aug 22 12:17:51.647 UTC

Install Op 1: transfer: 100-102

3 configured satellites have been specified for transfer.

3 satellites have successfully initiated transfer.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:23:16.238 : icpe_satmgr[1168]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 100

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:27:55.990 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:28:01.876 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 102

この後、すべての衛星が 9001H に対してアクティブであるため、まず衛星 100 をアクティブ化します。これにより、9001G はリング内のすべての衛星へのコントロール接続を失います。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 100 activate

Fri Aug 22 12:30:13.088 UTC

WARNING: This will take the requested satellite out of service.

Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y

Install Op 2: activate: 100

1 configured satellite has been specified for activate.

1 satellite has successfully initiated activate.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:30:45.639 : icpe_satmgr[1168]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS : Satellite 100 one or more links may

be down - traffic may be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:30:45.639 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 100

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:30:45.658 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 100 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:28.059 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 100 up

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:30.446 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR:

Node 100/ inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:30.449 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR:

Node 100/ inserted

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:30.495 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:30.497 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:43.498 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:43.498 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:45.487 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:45.490 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:48.549 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:53.557 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:53.560 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:53.563 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:53.568 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:57.750 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:57.750 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:34:06.111 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR:

SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is inserted, state: 1

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:34:06.113 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIROUT : xFP OIR:

SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is removed, state: 0

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:34:06.118 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR:

SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 4 is inserted, state: 1

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri

Fri Aug 22 12:34:13.401 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -------------------------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Act)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Act; Transferred)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Act; Transferred)

衛星 100 が復旧したら、そのアクティブなデータ パスを 9001G に切り替え、アップグレード プロセスを継続して衛星 101 へのアップグレードと衛星 102 へのアップグレードを最後に行います。

注：サテライトのリロード中に、ホストプライオリティ設定を変更して、スイッチオーバーを防止することもできます。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show run nv satellite 100

Fri Aug 22 20:35:59.435 UTC

nv

satellite 100

type asr901

redundancy

host-priority 255

!

serial-number CAT1722U21S

!

!

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#config t

Fri Aug 22 20:36:03.839 UTC

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config)#nv sat 100

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-satellite)#redundancy

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV-red)#host-priority 50

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV-red)#end

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:y

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:36:18.401 : config[65867]: %MGBL-CONFIG-6-DB_COMMIT :

Configuration committed by user 'lab'. Use 'show configuration commit changes

1000000053' to view the changes.

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:36:18.429 : config[65867]: %MGBL-SYS-5-CONFIG_I :

Configured from console by lab on vty0 (64.102.157.220)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#LC/0/0/CPU0:Aug 22 20:36:20.291 : ifmgr[208]:

%PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 22 20:36:20.293 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN :

Line protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv sat stat bri

Fri Aug 22 20:37:19.041 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -------------------------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Act)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Stby)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Stby)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri

Fri Aug 22 12:40:26.728 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -------------------------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Stby)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Act; Transferred)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Act; Transferred)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 101 activate

Fri Aug 22 12:40:39.496 UTC

WARNING: This will take the requested satellite out of service.

Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y

Install Op 3: activate: 101

1 configured satellite has been specified for activate.

1 satellite has successfully initiated activate.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.108 : icpe_satmgr[1168]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS : Satellite 100 one or more links may be

down - traffic may be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.108 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 101 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.108 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.125 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 100 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.134 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 101 removed

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:41:11.150 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:41:11.150 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:44:08.154 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 101 up

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:44:10.598 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR:

Node 101/ inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:44:14.031 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 100 up

衛星 101 がアクティブなため、リロード時に次が発生します。

- 9001H に対してスタンバイである衛星 100 は、9001G へのスタンバイ コントロール プレーンの接続を失う

- 衛星 101 は両方のホストへのデータ プレーンとコントロール プレーンを失う

- 9001G に対してスタンバイである衛星 102 は、9001G へのスタンバイ コントロール プレーンの接続を失う

- 衛星 100 および 102 のデータ プレーンには影響がなく、スイッチオーバーも行われない

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:39:52.241 : icpe_satmgr[1152]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS : Satellite 101 one or more links may be

down - traffic may be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:39:52.241 : icpe_satmgr[1152]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 102 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:39:52.257 : invmgr[253]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT :

OIR: Node 101 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:39:52.271 : invmgr[253]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT :

OIR: Node 102 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:42:49.285 : icpe_satmgr[1152]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 101 up

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:42:51.712 : invmgr[253]:

%PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node 101/ inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:42:55.166 : icpe_satmgr[1152]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 102 up

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:42:55.539 : invmgr[253]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR:

Node 102/ inserted

複数の衛星を一度にアップグレードする

一度に 1 つの衛星ではなく、複数の衛星をアクティブにするように指定できます。

注：これはリングトポロジには推奨されません。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 100-102 activate

Fri Aug 22 13:04:35.604 UTC

The operation will cause an image to be transferred where required, and then

activate new versions on the requested satellites.

WARNING: This will take the requested satellites out of service.

Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y

Install Op 5: activate: 100-102

3 configured satellites have been specified for activate.

3 satellites have successfully initiated activate.

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.612 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 100 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.612 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 101 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.612 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 100

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.612 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.630 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 100 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.640 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 101 removed

LC/0/0/CPU0:Aug 22 13:05:07.653 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 13:05:07.653 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 13:05:07.912 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet0/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 13:05:07.912 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0/0, changed state to Down

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.916 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 102 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.916 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 102

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.934 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 102 removed

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri

Fri Aug 22 13:06:12.255 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -------------------------------

100     asr901    10.0.100.1    0000.0000.0000  Discovery Stalled; Conflict:

interface is down

101     asr901    10.0.101.1    0000.0000.0000  Discovery Stalled; Conflict:

interface is down

102     asr901    10.0.102.1    0000.0000.0000  Discovery Stalled; Conflict:

interface is down

例：サテライトの自動アップグレード

このセクションでは、それ以降の衛星コードへのアップグレードの例、および自動アップグレード機能の各種トリガーを示します。

RP/0/RSP1/CPU0:AE(admin)#install activate disk0:asr9k-asr901-nV-px-5.3.2.12I

Thu Jun 18 20:19:21.299 UTC

Install operation 2 '(admin) install activate disk0:asr9k-asr901-nV-px-5.3.2.12I'

Info:     Install Method: Parallel Process Restart

The install operation will continue asynchronously.

Install operation 2: load phase started at 20:19:43 UTC Thu Jun 18 2015.

Info:     The changes made to software configurations will not be persistent

Info:     across system reloads. Use the command '(admin) install commit' to

Info:     make changes persistent.

Info:     Please verify that the system is consistent following the software

Info:     change using the following commands:

Info:         show system verify

Info:         install verify packages

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:19:21.373 : instdir[251]:

%INSTALL-INSTMGR-6-INSTALL_OPERATION_STARTED : Install operation 2 '(admin)

install activate mem:asr9k-asr901-nV-px-5.3.2.12I' started by user 'started

by user 'lab' via CLI at 20:19:21 UTC Thu Jun 18 2015.

lab'

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:19:58.402 : firmware_manager[235]:

%PLATFORM-UPGRADE_FPD-6-FW_MGR_OPERATION_INFO : AUTO_FPD_UPGRADE_INFO: FW_MGR:

auto fpd-upgrade CLI not configured. Return!

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:20:01.422 : sysmgr[94]: %OS-SYSMGR-7-INSTALL_NOTIFICATION

: notification of software installation received

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:20:02.236 : sysmgr[91]: %OS-SYSMGR-7-INSTALL_NOTIFICATION :

notification of software installation received

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:20:02.250 : sysmgr[91]: %OS-SYSMGR-7-INSTALL_FINISHED :

software installation is finished

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:20:06.432 : sysmgr[94]: %OS-SYSMGR-7-INSTALL_FINISHED :

software installation is finished

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:20:18.772 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-4-SATELLITE_UPGRADE_ON_CONNECT_SET : Satellite 100 has been

configured to auto-update on re-connection and is currently not using a current

version. If the satellite control session is re-established, then the satellite

will update and be temporarily out of service.

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:20:23.075 : instdir[251]:

%INSTALL-INSTMGR-6-INSTALL_OPERATION_COMPLETED_SUCCESSFULLY : Install operation

2 completed successfully

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:22:04.756 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-VERSION_NOTCURRENT : Satellite 100 is running a software

version which is not current. Auto-upgrade scheduled.

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:22:04.756 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-4-SATELLITE_UPGRADE_ON_CONNECT_SET : Satellite 100 has been

configured to auto-update on re-connection and is currently not using a current

version. If the satellite control session is re-established, then the satellite

will update and be temporarily out of service.

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:22:04.884 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-VERSION_AUTOUPGRADE_STARTED : Auto-upgrade started for

1 satellite.

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:27:22.438 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 100

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:27:48.995 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN :

Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:27:48.995 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN :

Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Down

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:27:48.996 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 100

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:27:50.476 : vic_0[367]: %PLATFORM-VIC-4-SIGNAL :

Interface GigabitEthernet0/0/0/10, Detected Signal failure

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:29:16.741 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN :

Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:29:57.670 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN :

Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:29:58.213 : vic_0[367]: %PLATFORM-VIC-4-RX_LOS :

Interface GigabitEthernet0/0/0/10, Detected Rx Loss of Signal

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:29:58.224 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN :

Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:30:25.019 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN :

Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Up

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:30:28.969 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS : Satellite 100 up

衛星イメージ

次に、衛星で予定されるバージョン管理の一覧を示します。

9000v

XR リリース

製品の初期出荷バージョン（FCS）またはソフトウェア メンテナンス アップグレード（SMU）

イメージのタイプ

Image Version

注意事項

4.2.1

FCS

Cisco IOS/カーネル

202.0 (151-3.SVA)

202-209.9

ROMMON

125

FPGA

1.13

4.2.3

FCS

Cisco IOS/カーネル

210 (151-3.SVB)

210-219.9

ROMMON

125

FPGA

1.13

CSCuc59715

Cisco IOS/カーネル

211

ROMMON

125

FPGA

1.13

CSCty86900

Cisco IOS/カーネル

212

ROMMON

125

FPGA

1.13

CSCul09549

Cisco IOS/カーネル

213

ROMMON

125

FPGA

1.13

4.3.0

FCS

Cisco IOS/カーネル

252 (151-3.SVC)

250-259.9

ROMMON

125

FPGA

1.13

4.3.1

FCS

Cisco IOS/カーネル

276 (151-3.SVD)

ROMMON

125

FPGA

1.13

CSCuj97259

Cisco IOS/カーネル

277

ROMMON

125

FPGA

1.13

CSCui77863

Cisco IOS/カーネル

278

ROMMON

125

FPGA

1.13

CSCuj97259

Cisco IOS/カーネル

279

ROMMON

125

FPGA

1.13

4.3.2

Cisco IOS/カーネル

285 (151-3.SVF)

ROMMON

125

FPGA

1.13

4.3.4

Cisco IOS/カーネル

287 (151-3.SVFa)

285 が利用可能であるとする場合もありますが、誤りです。

ROMMON

125

FPGA

1.13

5.1.0

Cisco IOS/カーネル

292 (151-3.SVE)

ROMMON

125

FPGA

1.13

5.1.1

Cisco IOS/カーネル

322.6 (151-3.SVG)

ROMMON

126

高度な機能を使用するには、衛星がこのバージョンを実行する必要があります。

FPGA

1.13

5.1.2

Cisco IOS/カーネル

327 (151-3.SVG2)

ROMMON

127

FPGA

1.13

5.1.3

Cisco IOS/カーネル

338.1 (151-3.SVI)

ROMMON

127

FPGA

1.13

5.2.0

Cisco IOS/カーネル

353 (151-3.SVH)

ROMMON

127

FPGA

1.13

5.2.1

Cisco IOS/カーネル

353 (151-3.SVH)

ROMMON

127

FPGA

1.13

5.2.2

Cisco IOS/カーネル

378 (151-3.SVH2)

ROMMON

127

FPGA

1.13

5.3.0

Cisco IOS/カーネル

530.101 (151-3.SVI)

ROMMON

127.0

FPGA

1.13

5.3.1

Cisco IOS/カーネル

531.101

ROMMON

127.0

FPGA

1.13

5.3.2

Cisco IOS/カーネル

532.101

ROMMON

127.0

FPGA

1.13

901

XR リリース

FCS または SMU

イメージのタイプ

Image Version

注意事項

4.3.0

FCS

Cisco IOS/カーネル

1212.1

ROMMON

2.1

FPGA

該当なし

4.3.1

FCS

Cisco IOS/カーネル

1304.23

ROMMON

2.1

FPGA

該当なし

4.3.2

FCS

Cisco IOS/カーネル

1308.18

ROMMON

2.1

FPGA

該当なし

4.3.4

FCS

Cisco IOS/カーネル

1312.06

ROMMON

2.1

FPGA

該当なし

5.1.0

FCS

Cisco IOS/カーネル

1308.18

ROMMON

2.1

FPGA

該当なし

5.1.1

FCS

Cisco IOS/カーネル

1401.13

ROMMON

2.1

FPGA

該当なし

5.1.2

FCS

Cisco IOS/カーネル

1404.11

ROMMON

2.1

FPGA

該当なし

5.1.3

FCS

Cisco IOS/カーネル

1408.01

ROMMON

2.1

FPGA

該当なし

5.2.0

FCS

Cisco IOS/カーネル

1406.12

ROMMON

2.1

FPGA

該当なし

5.2.1

FCS

Cisco IOS/カーネル

1406.12

ROMMON

2.1

FPGA

該当なし

5.2.2

FCS

Cisco IOS/カーネル

1409.29

ROMMON

2.1

FPGA

該当なし

5.3.0

FCS

Cisco IOS/カーネル

1409.29

ROMMON

2.1

FPGA

該当なし

既知の問題

イメージのダウンロードが失敗する

Saw the following message which indicates something blocking the image transfer

SAT9K_IMG_DOWNLOADER-3-TFTP_READ_FAIL: FTP download failure for 4502A1__.FPG with

error code:-3

提案：Inter-Chassis Link（ICL；シャーシ間リンク）ポートに対してTFTPがallowedに設定されていることを確認するために、Management Plane Protection（MPP；管理プレーン保護）の設定をチェックします。

イメージのダウンロードが完了したと誤って報告される

このシナリオでは、インターフェイス コントロール プレーン エクステンダ（ICPE）がインストールの完了を報告しますが、衛星をチェックすると最新バージョンを実行していないことがわかります。

RP/0/RSP0/CPU0:asr9k#install  nv satellite 101 transfer  progress

Wed Dec 18 16:36:43.381 CST

1 configured satellite has been specified for transfer.

1 satellite has successfully initiated transfer.

| Working...RP/0/RSP0/CPU0:Dec 18 16:37:00.072 CST: icpe_gco[1148]:

%PKT_INFRA-ICPE_

GCO-6-TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 101

Press Ctrl+C at any time to stop displaying the current progress.

Completed.

1 satellite has successfully completed the transfer operation: 101.

RP/0/RSP0/CPU0:asr9k#install  nv  satellite  101 activate  progress

Wed Dec 18 16:37:26.943 CST

WARNING: This will take the requested satellite out of service.

Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y

1 configured satellite has been specified for install.

1 satellite has successfully initiated install.

<snip>

RP/0/RSP0/CPU0:Dec 18 16:37:29.962 CST: icpe_gco[1148]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-INSTALL_DONE :

Image install completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Dec 18 16:37:29.968 CST: invmgr[262]:

%PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR: Node 101

removed

Completed.

1 satellite has successfully completed the install operation: 101.

RP/0/RSP0/CPU0:asr9k#show nv satellite  status  satellite 101

Wed Dec 18 16:39:09.258 CST

Satellite 101

-------------

State: Connected (Stable)

Type: asr9000v

MAC address: 8478.ac05.8a14

IPv4 address: 101.101.101.101

Configured Serial Number: CAT1733U1K2

Received Serial Number: CAT1733U1K2

Remote version: Compatible (not latest version)

ROMMON: 125.0 (Latest)

FPGA: 1.13 (Latest)

IOS: 210.0 (Available: 292.0)

調査すべき内容：

- MPP 設定（前のセクションを参照）。

- インストール CLI で progress キーワードが使用されている場合、バージョン 5.1.2 または 5.2.0 以前では progress キーワードを使用しないでください。

- TFTP homedir が設定されていないことを確認します（たとえば tftp vrf default ipv4 server homedir disk0:）。

- 衛星が ASR901 であれば、スペースの制約によりインストールが失敗する可能性があります。非nVイメージを901フラッシュから削除し、sqeeze flash:を実行して領域を解放することをお勧めします。

注：イメージの転送には約5分かかります。

5.1.1 デュアル ホームの問題

バージョン 5.1.1 からバージョン 5.1.2 へアップグレードしたとき、またはダウングレードしたときにアップグレードが失敗する可能性がある既知の問題が Cisco bug ID CSCuo41004 で記録されています。

<B>Symptom:</B>

During an upgrade from 5.1.1 or downgrade to 5.1.1 scenario, both hosts of a dual

head satellite configuration become the standby host for the satellite. This

stops traffic.

<B>Conditions:</B>

A dual head topology for nV ICPE configuration and one of the hosts being 5.1.1, with

the other being a later version.

<B>Workaround:</B>

Ensure that the secondary host is the host that is running 5.1.1. So during an upgrade

from 5.1.1, then upgrade the primary host first; during a downgrade to 5.1.1, then

downgrade the secondary host first.

The primary host can be identified using the <cmdBold>show nv satellite protocol

redundacy<noCmdBold> command.

An alternative option (if only a few satellites have been configured) is to explicitly

configure host priorities for the 2 hosts.

<B>Further Problem Description:</B>

The dual system will recover when both systems have the same version.

If testing between versions is required, then the user must explicitly configure host

priorities.