内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ケーブル

レッドケーブル- ケーブルのピン配列のオプション1

レッドケーブル- ケーブルのピン配列のオプション2

レッドケーブル- ケーブルのピン配列のオプション3

黒いケーブル- ケーブルピン配列

テスト結果

関連情報

概要

この文書では、Cisco 36xx/NM-4T、Cisco 72xx/PA-4T+、および Cisco 75xx/PA-4T+/PA-8T シリアル インターフェイスへ、外部暗号化装置（crypto）を接続するための設定情報と障害解決情報について記述します。75xx ルータ プラットフォーム上のファースト シリアル インターフェイス プロセッサ（FSIP）、および任意のハードウェア プラットフォーム上の NM-4T、PA-4T+、および PA-8T で、Cisco IOS® ソフトウェア リリース 11.2(x) 以降を使用している場合、上記の Cisco ハードウェアの組み合わせに接続されていると、回線の中断、または装置のリセット後、crypto 装置の同期が正常に確立できないことがあります。唯一のオプションは、pulse-time x コマンドを削除することです。このコマンドは、シリアル インターフェイスでデータ ターミナル レディ（DTR）がどのように動作するかを制御します。また場合によっては、Cisco 75xx プラットフォームで、ルータをリロードする必要があります。お客様固有のセキュリティ要件によって、ハードウェア構成は異なるため、さまざまな EIA-530 ケーブルのピン配置が使用されます。これらのさまざまな配線組み合わせによって、さまざまな種類の問題が引き起こされ、その結果、いくつかの Cisco bug が確認されています。

Cisco Bug ID

説明

CSCds44777（登録ユーザのみ）

Cisco 7500：PA-4T+、PA-8T、および FSIP による Request to Send（RTS; 送信要求）の障害。

CSCds26771（登録ユーザのみ）

Cisco 7000：パルスタイム コマンドを設定した場合の RSP-3-RESTART。

CSCds36893（登録ユーザのみ）

Cisco 7200：DTR パルスをオンにすると、それに対応して PA-4T+ RTS が完全にローになる。

CSCdr96683 (登録ユーザのみ）

Cisco 7000：パルス タイム中の RTS 信号の降下。

CSCdk74881（登録ユーザのみ）

Cisco 3600：DCD に接続された RTS による DTR パルスの妨害。

CSCdr41395（登録ユーザのみ）

Cisco 3600：DTR パルスをオンにすると、それに対応して NM-4T RTS が完全にローになる。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

ケーブル

通常、この問題が発生するお客様は、EIA-530ケーブルを使用して、暗号機器をCisco NM-4T、PA-4T+、およびPA-8Tシリアルインターフェイスに相互接続します。このセクションでは、Pulse Engineering Cryptographic Equipment Enclosure(PULES)を使用して、KG-194とKIV-19を、このドキュメントで前述したCiscoシリアルインターフェイスに接続するために必要なケーブルについて説明します。お客様固有のハードウェアアプリケーションにより、暗号化ユニットの「赤」または暗号化されていない側で異なるEIA-530ケーブルピン配置が使用されます。暗号化ユニットの「赤」側は、ルータの Cisco シリアル インターフェイスに接続されています。

レッドケーブル- ケーブルのピン配列のオプション1

ルータDTE EIA-530側

パルスエンジニアリング(KG FPA RED I/O #1-J2または#2-J1)

ピン

信号

方向

ピン

信号

1

フレーム/シャーシ グラウンド

<—>

1

シールド

0

TXD+

-->

0

TXPT+

14

TXD-

-->

14

TXPT-

15

TXC+

<--

15

RSC+

12

TXC-

<--

12

RSC-

3

RXD+

<--

3

RXPT+

16

RXD-

<--

16

RXPT-

17

RXC+

<--

17

RPTC+

9 ミリ秒

RXC-

<--

9 ミリ秒

RPTC-

4-5-6-8

RTS+/CTS+/DSR+/DCD+

19-13-22-10

RTS-/CTS-/DSR-/DCD-

23

DTR -

-->

18

（Resync+/Prep+）

20

DTR+

-->

21

（Resync-/Prep-）

7

シグナル グラウンド

<—>

7

ロジック グラウンド

レッドケーブル- ケーブルのピン配列のオプション2

ルータDTE EIA-530側

パルスエンジニアリング(KG FPA RED I/O #1-J2または#2-J1)

ピン

信号

方向

ピン

信号

1

フレーム/シャーシ グラウンド

<—>

1

シールド

0

TXD+

-->

0

TXPT+

14

TXD-

-->

14

TXPT-

15

TXC+

<--

15

RSC+

12

TXC-

<--

12

RSC-

3

RXD+

<--

3

RXPT+

16

RXD-

<--

16

RXPT-

17

RXC+

<--

17

RPTC+

9 ミリ秒

RXC-

<--

9 ミリ秒

RPTC-

4-5

RTS+/CTS+

19-13

RTS-/CTS-

6-8-20

DSR+/DCD+/DTR+

22-10-23

DSR-/DCD-/DTR-

-->

18

（Resync+/Prep+）

7

シグナル グラウンド

<—>

7

ロジック グラウンド

レッドケーブル- ケーブルのピン配列のオプション3

ルータDTE EIA-530側

パルスエンジニアリング(KG FPA RED I/O #1-J2または#2-J1)

ピン

信号

方向

ピン

信号

1

フレーム/シャーシ グラウンド

<—>

1

シールド

0

TXD+

-->

0

TXPT+

14

TXD-

-->

14

TXPT-

15

TXC+

<--

15

RSC+

12

TXC-

<--

12

RSC-

3

RXD+

<--

3

RXPT+

16

RXD-

<--

16

RXPT-

17

RXC+

<--

17

RPTC+

9 ミリ秒

RXC-

<--

RPTC-

4-5-8

RTS+/CTS+/DCD+

19-13-10

RTS-/CTS-/DCD-

6-20

DSR+/DTR+

22-23

DSR-/DTR-

-->

18

（Resync+/Prep+）

7

シグナル グラウンド

<—>

7

ロジック グラウンド

黒いケーブル- ケーブルピン配列

CSU/DSU/MUX EIA-530側

パルスエンジニアリング(KG FPA BLK I/O #1-J6または#2-J4)

ピン

信号

方向

ピン

信号

1

フレーム/シャーシ グラウンド

<—>

1

シールド

0

TXD+

-->

0

TXCT+

14

TXD-

-->

14

TXCT-

15

TXC+

-->

15

BSC+

12

TXC-

-->

12

BSC-

3

RXD+

<--

3

RXCT+

16

RXD-

<--

16

RXCT-

17

RXC+

<--

17

RCTC+

9 ミリ秒

RXC-

<--

9 ミリ秒

RCTC-

7

シグナル グラウンド

<—>

7

ロジック グラウンド

テスト結果

再同期の問題のテストは、Cisco 7507/FSIP、7507/PA-8T、7507/VIP2-50/PA-4T+、7206/PA-4T+、および3640/NMで0を0に0に0を0使用0します–4T機器PA-4T、WIC-1T および WIC-2T を使用しているプラットフォームは試験中、影響を受けたように見えませんでした。ラボの接続性は次のとおりです。

DTR 制御信号は、同期が失われた後、crypto ユニットを再同期する、つまり "prep" するために使用されます。pulse-time xコマンドをシリアルインターフェイスの設定で入力する必要があるか、暗号ユニットがルータで受信したデータが破損していることを知る方法がありません。

Cisco 75xxプラットフォームで発生する問題は、回線の中断またはクリプトの再同期が発生した場合です。設定されたpulse-time xコマンドにより、DTRは1回だけ移行したため、外部暗号化ギアの再同期を実行できませんでした。

Cisco 72xx/36xxプラットフォームで発生する問題は、回線の中断またはクリプト再同期が発生した場合です。設定されたpulse-time xコマンドにより、デジタルオシロスコープで見られるように、RTSが1.5ミリ秒ごとにエラーを発生しました。これは、pulse-time xコマンドがシリアルインターフェイスの設定から取り出されるまで発生しました。この問題は、ケーブル配線スキームが制御信号を結び付けることを要求するため、有害です。この結果、インターフェイスがリセットされ続けます。

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems