内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

X.21 ケーブル アセンブリ

X.21 DTE ケーブルのピン配置（DB-60 から DB-15）

X.21 DCE ケーブルのピン配置（DB-60 から DB-15）

関連情報

概要

このドキュメントでは、X.21ケーブルアセンブリとピン配置(Data Terminal Equipment（DTE；データ端末装置） – DTEおよびデータ通信 – DCE)について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

X.21 ケーブル アセンブリ

X.21 DTE ケーブルのピン配置（DB-60 から DB-15）

次の表の矢印は、信号の方向を示しています。

- --> DTE から DCE を示します。

- < – はDCEからDTEを示します

- – 方向が該当しないことを意味します

60ピン*1*

信号

説明

方向

15 ピン

信号

J1-48 J1-47

GND MODE_2

ショーティング グループ

—

—

—

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

ショーティング グループ

—

—

—

J1-46

Shield_GND--

1 回

—

J2-1

シールド GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD--

ツイスト ペア No. 3

—> —>

J2-2 J2-9

Transmit+ Transmit--

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS--

ツイスト ペア No. 2

—> —>

J2-3 J2-10

Control+ Control--

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD--

ツイスト ペア No. 6

<— <—

J2-4 J2-11

Receive+ Receive--

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS--

ツイスト ペア No. 1

<— <—

J2-5 J2-12

Indication+ Indication--

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE--

ツイスト ペア No. 5

<— <—

J2-6 J2-13

Timing+ Timing--

J1-15 Shield

制御 GND　 |--

ツイスト ペア No. 4

— —

J2-8 Shield

制御 GND |--

*1* 表示のないピンは接続されません。

X.21 DCE ケーブルのピン配置（DB-60 から DB-15）

60ピン*1*

信号

説明

方向

15 ピン

信号

J1-48 J1-47

GND MODE_2

ショーティング グループ

—

—

—

J1-46

Shield_GND

1 回

—

—

—

J1-46

Shield_GND--

1 回

—

J2-1

シールド GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD--

ツイスト ペア No. 6

<— <—

J2-2 J2-9

Transmit+ Transmit--

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS--

ツイスト ペア No. 1

<— <—

J2-3 J2-10

Control+ Control--

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD--

ツイスト ペア No. 3

—> —>

J2-4 J2-11

Receive+ Receive--

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS--

ツイスト ペア No. 2

—> —>

J2-5 J2-12

Indication+ Indication--

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC--

ツイスト ペア No. 4

—> —>

J2-6 J2-13

Timing+ Timing--

J1-15 Shield

制御 GND　 |--

ツイスト ペア No. 5

— —

J2-8 Shield

制御 GND |--

*1* 表示のないピンは接続されません。

関連情報

- シリアルネットワークモジュールの接続

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems