内容

臨界温度条件が観測された

ICSeverity

影響

説明

Syslogメッセージ

メッセージサンプル

製品ファミリ

正規表現

推奨事項

コマンド

臨界温度条件が観測された

ICSeverity

1：アラート

影響

温度が上昇すると、デバイスがシャットダウンする可能性があります。

説明

このメッセージは、デバイスに環境条件があることを示しています。これは、さまざまなセンサーでの温度の読み取り、電源電圧の読み取り、またはさまざまなファンのRPMである可能性があります。メッセージテキスト内で、どのセンサーまたは場所が状態を見たか、および読み取りの重要性を報告できます。

Syslogメッセージ

ENVIRONMENTAL-1-ALERT

メッセージサンプル

Oct  8 15:27:38 <> %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: Temp: Inlet x Location: Rx State: Critical Reading: xx Celsius

製品ファミリ

- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ

正規表現

N/A

推奨事項

show environment、show platformまたはshow module、およびshow loggingコマンドを使用して、カード、ファン、およびシャーシのステータスを確認します。デバイスの周囲温度、エアフロー、およびフィルタステータスを確認するには、ローカル技術者を派遣する必要があります。問題が解決しない場合は、サポートエンジニアに連絡してください。

コマンド

#show version

#show logging

#show module

#show environment all

#show platform

#show clock

#show inventory