内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

機能

対応プラットフォーム

サンプル コンフィギュレーション

関連情報

概要

このドキュメントでは、WIC-1DSU-56K4 インターフェイス カードの概要について説明し、このインターフェイス カードを Cisco 1600、1700、2600、3600 および 3700 ルータ プラットフォームで使用するための設定例を示します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

機能

4線式56kチャネルサービスユニット/データサービスユニット(CSU/DSU)は、スイッチド56kおよびデジタルデータストレージ（DDSまたは専用回線）の動作を実装しています。

- DDSループレート2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、56、および64 kbpsをサポートします。

- 56 kbps(AT&T Pub)でスイッチド56の動作をサポート41458、Sprint TS-0046)

- すべてのループレートでレシーバ感度が–45dbである

- 次の診断機能があります。

- セルフテスト機能（電源投入時およびユーザ開始時）ネットワーク回線、およびデータ端末装置(DTE)ループバック。

- ユーザが開始したDTE、回線、およびリモートV.54ループバック。

対応プラットフォーム

次の表に、サポートされている各種プラットフォームを示します。

Platform

Cisco IOS ソフトウェアのサポート

1600

Cisco IOS®ソフトウェアリリース11.2(9)P、11.3(3)T、およびすべての12.xリリース

1700

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース.

2600, 2600XM

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース.

3620、3640

Cisco IOSソフトウェアリリース11.2(4)XA、11.2(5)P、すべての11.3、11.3T、およびすべての12.xリリース。

3631

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース.

3660

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース.

2691、3725、3745

すべての Cisco IOS ソフトウェア リリース.

サンプル コンフィギュレーション

WIC-1DSU-56K4インターフェイスカードに適した設定例を次に示します。

注：フレーミングコマンドやラインコードコマンドは存在しません。これは、56kカードがT1ではなく、タイムスロットに関連していないためです。T1には24のタイムスロットがあります。

注：24 x 64 DS0s=1.544m

注：このカードは56kであり、タイムスロットは関係ありません。次に設定を示します。

コンフィギュレーション

interface serial 0/0

service-module 56k clock rate 56

service-module 56k clock source internal

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no shut

関連情報

- Cisco 1600 シリーズ ルータ

- Cisco 1700 シリーズ モジュラ アクセス ルータ

- Cisco 2600シリーズマルチサービスプラットフォームルータ

- Cisco 3600シリーズマルチサービスプラットフォームルータ

- シスコアクセスルータ用シスコインターフェイスカードの概要

- Cisco アクセス ルータへの Cisco インターフェイス カードの取り付け

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems